الهدف

يتيح بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) للجهاز إمكانية التعرف على جيران الجهاز. يوفر بروتوكول LLDP معلومات مثل نوع الجهاز وعناوين MAC وعناوين IP للأجهزة. توضح هذه المقالة كيفية توصيل محولات SG200/300 بهاتف سلسلة SPA من خلال بروتوكول LLDP. يمكن إستخدام هذا الإجراء مع أي هاتف بروتوكول الإنترنت (IP) من Cisco أو الجهاز الذي يمكنه تكوين LLDP.

ملاحظة: باستخدام منتجات Cisco، يمكن إجراء هذا الاتصال باستخدام بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) أو بروتوكول LLDP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات من السلسلة SG200/300

· سلسلة SPA500 من الهواتف

إصدار البرامج

· 1.2.7.76 [SG300]

· 7.5.4 [SPA500]

قم بتوصيل SG200/300 باستخدام SPA500 من خلال بروتوكول LLDP

خلقت VLAN على ال SG200/300

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة شبكة VLAN > إنشاء شبكة VLAN.

الخطوة 2. خلقت VLAN على ال SG200/300 sery مفتاح.

ملاحظة: لإنشاء شبكة VLAN، اتبع الخطوات المذكورة في تكوين شبكة VLAN للمقالة على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

تكوين معرف شبكة VLAN الصوتية على SG200/300

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة شبكة VLAN > شبكة VLAN الصوتية > الخصائص.

الخطوة 2. أدخل المعرف الذي تريد تعيينه لشبكة VLAN الصوتية في حقل معرف شبكة VLAN الصوتية.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول شبكة VLAN الصوتية، يرجى الرجوع إلى المقالة تكوين شبكة VLAN الصوتية على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

تمكين LLDP على SG200/300

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > اكتشاف - LLDP > خصائص.

الخطوة 2. لتمكين LLDP في محولات SG200/300 Series Switches، حدد خانة الاختيار enable .

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول بروتوكول LLDP، يرجى الرجوع إلى تكوين خصائص بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

تمكين LLDP-MED على SG200/300

سياسة شبكة LLDP-MED هي مجموعة من إعدادات التكوين لتطبيق في الوقت الفعلي مثل الصوت أو الفيديو. يتم تضمين سياسة شبكة في حزم LLDP الصادرة إلى جهاز نقطة نهاية الوسائط المرفق. بعد ذلك يرسل ال MED حركة مرور كما هو محدد في الشبكة سياسة أن يستلم.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > اكتشاف - LLDP > سياسة شبكة LLDP MED.

الخطوة 2. حدد تلقائي في خانة الاختيار "نهج الشبكة LLDP MED" لتطبيق الصوت للتأكد من تمكين LLDP-MED في جميع المنافذ.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول LLDP-MED، يرجى الرجوع إلى تكوين سياسة شبكة اكتشاف نقطة نهاية بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) على المحولات المدارة 200/300 Series.

تعطيل CDP على SG200/300

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > اكتشاف - CDP > خصائص.

الخطوة 2. قم بتعطيل بروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) على محولات SG200/300 Series Switches و SPA500 بإلغاء تحديد خانة الاختيار enable . يتيح هذا البروتوكول للأجهزة إمكانية التعرف على بعضها البعض وسماتها دون إستخدام بروتوكول LLDP.

الخطوة 3. في الأداة المساعدة لتكوين الويب، أختر إدارة > اكتشاف - LLDP> معلومات الجوار.

الخطوة 4. قم بتوصيل الأجهزة وتحقق من ظهور الأجهزة التي قمت بتوصيلها في جدول معلومات الجوار الخاص ب LLDP.

تعطيل CDP على هاتف سلسلة SPA500

بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) هو بروتوكول يستخدم بواسطة جميع منتجات Cisco. يتيح هذا البروتوكول للأجهزة إمكانية التعرف على بعضها البعض وسماتها دون إستخدام بروتوكول LLDP. يمكنك تعطيل بروتوكول CDP بطريقتين، من واجهة الهاتف أو من خلال صفحة الويب.

تعطيل CDP من خلال واجهة الهاتف

الخطوة 1. أخترت على الهاتف قارن، عملية إعداد>شبكة تشكيل>يمكن CDP.

الخطوة 2. أدخل الرمز لإلغاء تأمين الواجهة وتغيير الخصائص. رمز الهاتف هو **#.

الخطوة 3. قم بتعطيل CDP على الجهاز.

تعطيل CDP من خلال الويب

الخطوة 1. أثناء الاتصال بالهاتف، قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر النظام > CDP.

ملاحظة: يمكنك إما الوصول إلى الهاتف مباشرة من خلال الكمبيوتر الشخصي لديك أو من خلال جهاز الاتصالات الموحدة (UC). إذا كنت تريد تغيير الإعدادات من الأداة المساعدة لتكوين الويب، فتأكد من تمكين Web Server Writable من الواجهة. لتمكين هذا على الواجهة انتقل إليها، حدد الإعدادات > تكوين الأمان > خادم الويب القابل للكتابة، وحدد نعم.

الخطوة 2. أختر no من القائمة المنسدلة CDP لتعطيل CDP على الهاتف.

الخطوة 3. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.