الهدف

توفر هذه المقالة إرشادات حول كيفية تكوين مصادقة الخادم على مُبدّل مُدار، وليس كيفية الاتصال بالمُبدّل. للحصول على مقالة حول الاتصال بمحول عبر SSH + PuTTY، الرجاء النقر هنا لعرض هذه المقالة.

Secure Shell (SSH) هو بروتوكول يوفر اتصالا آمنا عن بعد لأجهزة شبكة معينة. يوفر هذا الاتصال وظيفة مماثلة لاتصال Telnet، باستثناء أنه مشفر. يسمح SSH للمسؤول بتكوين المحول من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) باستخدام برنامج جهة خارجية.يعمل المحول كعميل SSH الذي يوفر إمكانيات SSH للمستخدمين داخل الشبكة. يستخدم المحول خادم SSH لتقديم خدمات SSH. عند تعطيل مصادقة خادم SSH، يأخذ المحول أي خادم SSH كخادم موثوق به، مما يقلل الأمان على الشبكة. إذا تم تمكين خدمة SSH على المحول، فيتم تحسين الأمان.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx200 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.5.02 - SX200 Series، SX300 Series، SX500 Series

- 2.2.0.66 - SX350 Series، SG350X Series، SX550X Series

تكوين إعدادات مصادقة خادم SSH

تمكين خدمة SSH

عند تمكين مصادقة خادم SSH، يقوم عميل SSH الذي يتم تشغيله على الجهاز بمصادقة خادم SSH باستخدام عملية المصادقة التالية:

- يقوم الجهاز بحساب بصمة إصبع المفتاح العام الذي تم إستلامه لخادم SSH.

- يبحث الجهاز في جدول خوادم SSH الموثوق بها لعنوان IP واسم مضيف خادم SSH. يمكن أن تحدث إحدى النتائج الثلاث التالية:

1. إذا تم العثور على تطابق لكل من عنوان الخادم واسم المضيف وبصامته، فإنه تتم مصادقة الخادم.

2. إذا تم العثور على عنوان IP واسم مضيف مطابق، ولكن لا توجد بصمة إصبع مطابقة، يستمر البحث. في حالة عدم العثور على بصمة إصبع مطابقة، يتم إكمال البحث وفشل المصادقة.

3. في حالة عدم العثور على عنوان IP واسم مضيف مطابق، يتم إكمال البحث وفشل المصادقة.

- إذا لم يتم العثور على إدخال خادم SSH في قائمة الخوادم الموثوق بها، فستفشل العملية.

ملاحظة: لدعم التكوين التلقائي لمحول خارج المربع بتكوين إعدادات المصنع الافتراضية، يتم تعطيل مصادقة خادم SSH بشكل افتراضي.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر الأمان > خدمات TCP/UDP.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار خدمة SSH لتمكين الوصول إلى موجه أوامر المحولات من خلال SSH.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لتمكين خدمة SSH.

تكوين إعدادات مصادقة خادم SSH

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر الأمان > عميل SSH > مصادقة خادم SSH.

ملاحظة: إذا كان لديك SX350 أو SG300X أو SX500X، فانتقل إلى الوضع المتقدم باختيار متقدم من القائمة المنسدلة لوضع العرض.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين مصادقة خادم SSH لتمكين مصادقة خادم SSH.

الخطوة 3. (إختياري) في القائمة المنسدلة لواجهة مصدر IPv4، أختر واجهة المصدر التي سيتم إستخدام عنوان IPv4 الخاص بها كعنوان IPv4 المصدر للرسائل المستخدمة في الاتصال بخوادم IPv4 SSH.

ملاحظة: إذا تم إختيار الخيار "تلقائي"، فسيأخذ النظام عنوان IP للمصدر من عنوان IP المحدد على الواجهة الصادرة. في هذا المثال، يتم إختيار شبكة VLAN1.

الخطوة 4. (إختياري) في القائمة المنسدلة لواجهة مصدر IPv6، أختر واجهة المصدر التي سيتم إستخدام عنوان IPv6 الخاص بها كعنوان IPv6 المصدر للرسائل المستخدمة في الاتصال بخوادم IPv6 SSH.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار خيار تلقائي. سيأخذ النظام عنوان IP للمصدر من عنوان IP المحدد على الواجهة الصادرة.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق.

الخطوة 6. لإضافة خادم موثوق به، انقر فوق إضافة ضمن جدول خوادم SSH الموثوق بها.

الخطوة 7. في منطقة تعريف المستقبل، انقر فوق إحدى الطرق المتاحة لتعريف خادم SSH:

الخيارات هي:

- حسب عنوان IP — يتيح لك هذا الخيار تعريف خادم SSH بعنوان IP.

- بالاسم — يتيح لك هذا الخيار تعريف خادم SSH باسم مجال مؤهل بالكامل.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار حسب عنوان IP. إذا تم إختيار الاسم، فقم بالتخطي إلى الخطوة 11.

الخطوة 8. (إختياري) إذا أخترت حسب عنوان IP في الخطوة 6، انقر فوق إصدار IP لخادم SSH في حقل إصدار IP.

الخيارات المتاحة هي:

- الإصدار 6 — يتيح لك هذا الخيار إدخال عنوان IPv6.

- الإصدار 4 — يتيح لك هذا الخيار إدخال عنوان IPv4.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الإصدار 4. يتوفر زر الخيار IPv6 فقط في حالة تكوين عنوان IPv6 في المحول.

الخطوة 9. (إختياري) إذا أخترت الإصدار 6 كإصدار عنوان IP في الخطوة 7، فانقر فوق نوع عنوان IPv6 في نوع عنوان IPv6.

الخيارات المتاحة هي:

- Link Local — يحدد عنوان IPv6 البيئات المضيفة على إرتباط شبكة واحد بشكل فريد. يحتوي عنوان الارتباط المحلي على بادئة FE80، وهو غير قابل للتوجيه، ويمكن إستخدامه للاتصال على الشبكة المحلية فقط. يتم دعم عنوان محلي لارتباط واحد فقط. إذا كان هناك عنوان محلي لارتباط على الواجهة، فإن هذا الإدخال يستبدل العنوان في التكوين. يتم إختيار هذا الخيار بشكل افتراضي.

- عمومي — عنوان IPv6 هو عبارة عن بث أحادي عام يكون مرئيا ويمكن الوصول إليه من الشبكات الأخرى.

الخطوة 10. (إختياري) إذا أخترت Link Local كنوع عنوان IPv6 في الخطوة 9، أختر الواجهة المناسبة في القائمة المنسدلة Link Local Interface.

الخطوة 11. في حقل عنوان/اسم IP للخادم، أدخل عنوان IP أو اسم المجال لخادم SSH.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال عنوان IP.

الخطوة 12. في حقل بصمة الإصبع، أدخل بصمة إصبع خادم SSH. بصمة الإصبع هي مفتاح مشفر يستخدم للمصادقة. في هذه الحالة، يتم إستخدام بصمة الإصبع لمصادقة صحة خادم SSH. إذا كان هناك تطابق بين عنوان/اسم IP للخادم وبصمة الإصبع، حينئذ تتم مصادقة خادم SSH.

الخطوة 13. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

الخطوة 14. (إختياري) لحذف خادم SSH، حدد خانة الاختيار الخاصة بالخادم الذي تريد حذفه، ثم انقر فوق حذف.

الخطوة 15. (إختياري) انقر فوق الزر حفظ في الجزء العلوي من الصفحة لحفظ التغييرات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات مصادقة خادم SSH على المحول المدار لديك.

شاهد مقطع فيديو يتعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض Tech Talks (المحادثات التقنية) الأخرى من Cisco