الهدف

تختبر ميزة الاختبار النحاسي للمحول ما إذا كان يمكن لمنفذ ما الارتباط من خلال موصل RJ45 أم لا، كما تساعد على تحديد أداء الكبل باستخدام جهاز إختبار الكبل الظاهري (VCT). إن يتلقى قارن مشكلة، أنت يستطيع أنجزت تشخيص إختبار على الكبل أن يكون ربطت على أن قارن أن يرى وضعها. مع توفر هذه المعلومات، يمكنك إتخاذ قرارات أفضل عند أستكشاف أخطاء الواجهة وإصلاحها.

يجري VCT نوعين من الاختبارات:

- تختبر تقنية قياس انعكاس مجال الوقت (TDR) جودة وخصائص كبل نحاسي متصل بمنفذ ما. يمكن إختبار الكابلات التي يصل طولها إلى 140 مترا. يتم عرض هذه النتائج في منطقة نتائج الاختبار لصفحة إختبار النحاس.

- يتم إجراء معالجة الإشارة الرقمية أو الاختبارات المستندة إلى DSP على روابط XG النشطة لقياس طول الكبل. يتم عرض هذه النتائج في منطقة "المعلومات المتقدمة" من صفحة إختبار النحاس. يمكن تشغيل هذا الاختبار فقط عندما تكون سرعة الارتباط 10G.

يشرح هذا المقال أداء إختبار المنافذ النحاسية الذي تم إجراؤه بواسطة VCT على منافذ جيجابت إيثرنت (GE).

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx200 Series

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 — SX200، SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

إختبار النحاس لمنفذ على المحول لديك

الشروط المسبقة لتشغيل إختبار منفذ النحاس

قبل تشغيل الاختبار، قم بما يلي:

- أستخدم CAT6a كبل بيانات عند إختبار كبلات باستخدام VCT.

- (إلزامي) تعطيل وضع الوصول القصير على منفذ المحول لديك. تكون نتائج إختبار الكبل الأساسية دقيقة إذا كان الوصول القصير معطلا. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات الوصول القصير على المنافذ في المحول لديك، انقر هنا للحصول على تعليمات.

- (إختياري) تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE). تكون نتائج إختبار الكبل المتقدم دقيقة إذا كان EEE معطلا على المنفذ الذي ستقوم باختباره. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات EEE على منافذ المحول لديك، انقر هنا.

هام: عندما يتم إختبار المنفذ، فإنه يتم ضبطه على الحالة Down ويتم مقاطعة الاتصالات. بعد الاختبار، يرجع المنفذ إلى حالة up. لا يوصى بتشغيل إختبار المنفذ النحاسي على منفذ تستخدمه لتشغيل الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لأنه سيتم تعطيل الاتصالات مع ذلك الجهاز.

قم بتشغيل إختبار المنفذ النحاسي

ملاحظة: تحتوي نتائج الاختبار على دقة ضمن نطاق خطأ قدره +/- 10 للاختبارات المتقدمة و +/- 2 للاختبارات الأساسية.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام محول SG350X-48MP.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX300 أو SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر الحالة والحالات > التشخيصات > إختبار النحاس.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX200 أو SX300 أو SX500، فعليك إختيار الإدارة > التشخيصات > إختبار النحاس.

الخطوة 3. في منطقة المنفذ، أختر المنفذ الذي تريد إختباره.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ ge4 للوحدة 2.

ملاحظة: إذا كان لديك محول غير قابل للتجميع مثل المحول SX200 أو SX250 أو SX300 Series Switch، فأختر منفذا فقط.

الخطوة 4. انقر على إختبار النحاس.

الخطوة 5. بمجرد ظهور الرسالة، انقر فوق موافق لتأكيد إيقاف تشغيل المنفذ أو إلغاء الأمر لإجهاض الاختبار.

يتم عرض المعلومات التالية في منطقة نتائج الاختبار:

ملاحظة: في هذا المثال، يتم كسر أحد طرفي الكبل المتصل.

- التحديث الأخير — وقت الاختبار الأخير الذي تم إجراؤه على المنفذ.

- نتائج الاختبار — يعرض نتائج إختبار الكبل. القيم المحتملة هي:

- حسنا — نجحت الكبل في الإختبار.

- لا يوجد كبل — الكبل غير متصل بالمنفذ.

- فتح الكبل — يتم توصيل أحد طرفي الكبل فقط.

- كابل قصير - حدث دائرة قصيرة في الكابل.

- نتيجة إختبار غير معروفة — حدث خطأ.

- المسافة إلى صدع — المسافة من المنفذ إلى الموقع على الكبل حيث تم اكتشاف الخطأ.

- حالة المنفذ التشغيلية — يعرض ما إذا كان المنفذ أعلى أو أسفل.

عندما يتم تشغيل VCT على منفذ جيجابت، ستعرض منطقة "المعلومات المتقدمة" المعلومات التالية:

- طول الكبل — يوفر تقديرا لطول الكبل.

- زوج — زوج من الأسلاك يجري إختباره.

- الحالة — حالة زوج السلك. تشير حالة الفشل الموضحة بالأحمر إلى وجود خطأ بينما تشير حالة OK بالأخضر إلى أن الكبل جيد.

- قناة — قناة الكبل تشير إلى ما إذا كانت الأسلاك مستقيمة أو عبر.

- قطبية — تشير إلى ما إذا كان قد تم تنشيط اكتشاف الاستقطاب التلقائي وتصحيحه لزوج السلك. قطبية تعني tx/rx عبر السلك. يتيح اكتشاف الاستقطاب التلقائي وتصحيحه المعايرة التلقائية لأخطاء الأسلاك على جميع منافذ RJ45.

- انحراف الزوج — الفرق في التأخير بين أزواج الأسلاك.

في المثال التالي، تم إستبدال الكابل المكسور بكابل جديد.

يجب عليك الآن إجراء إختبار نحاس بنجاح على منفذ من المحول لديك.