الهدف

بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP) هو بروتوكول لمزامنة ساعة أنظمة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة بينما يقوم الكمبيوتر بنقل البيانات عبر الإنترنت. AnyCast هو اتصال بين عميل وقائمة عناوين. البث المتعدد هو اتصال من اتصال إلى عدة إتصالات تقوم بشكل دوري بإرسال رسالة غير مرغوب فيها إلى عنوان بث محلي IPv4 أو IPv6 شخصي، أو إلى عنوان مجموعة بث متعدد وتستمع إلى هذا العنوان.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين بث SNTP المتعدد/AnyCast على محولات SF/SG 200 و SF/SG 300 Series Switches.

ملاحظة: لتكوين بث SNTP المتعدد/AnyCast، يجب أولا تمكين خادم SNTP لتوفير الوقت. لمزيد من المعلومات حول كيفية القيام بذلك، يرجى الرجوع إلى المقالة تكوين وقت النظام على المحولات المدارة فئة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تكوين البث المتعدد/AnyCast

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعدادات الوقت > بث SNTP المتعدد/AnyCast. يتم فتح صفحة البث المتعدد/AnyCast ل SNTP:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار SNTP Multicast Client Mode (إستقبال بث العميل) لتمكين وضع عميل البث المتعدد SNTP. في هذا الوضع، يذيع المحول حزم طلب الوقت إلى جميع خوادم SNTP داخل الشبكة، وينتظر الاستجابة.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار SNTP AnyCast Client Mode (Client Broadcast Transmission) لتمكين وضع عميل AnyCast ل SNTP. في هذا الوضع، يرسل المحول استعلامات إلى خوادم SNTP التي تم تكوينها يدويا، وينتظر إستجابة.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.