الهدف

يمنع بروتوكول الشجرة الممتدة (STP) حلقات التكرار من التكوّن عندما تكون المحولات أو الجسور متصلة عبر مسارات متعددة. ينفذ بروتوكول الشجرة الممتدة خوارزمية 802.1 D IEEE من خلال تبادل رسائل وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) مع المحولات الأخرى للكشف عن حلقات التكرار، ومن ثم يزيل حلقات التكرار من خلال إيقاف تشغيل واجهات الجسر المحددة. تضمن هذه الخوارزمية وجود مسار واحد فقط نشط بين جهازي الشبكة. توفر المحولات المدارة فئة 200/300 بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) التقليدي وبروتوكول الشجرة المتفرعة (RSTP) السريع وبروتوكول الشجرة المتفرعة (MSTP) المتعدد.

الهدف من هذه المقالة هو شرح كيفية تكوين المحولات المدارة من السلسلة 200/300 لتشغيل الأنواع الثلاثة من بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). وسيوفر ذلك تقارب ومخطط خال من الحلقة لشبكتك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والإعدادات العامة

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الشجرة المتفرعة > حالة STP والإعدادات العامة. يتم فتح صفحة حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والإعدادات العامة:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل حالة الشجرة المتفرعة لتمكين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

الخطوة 3. انقر فوق الزر التبادلي لوضع عملية STP في حقل وضع عملية STP. الخيارات المتاحة هي:

·بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) التقليدي — يوفر مسارا واحدا بين أي محطتين طرفيتين وهيكل خال من الحلقة.

·بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) السريع — يكتشف مخططات الشبكة لتوفير تقارب أسرع.

·بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) المتعددة — يكشف حلقات الطبقة 2، وكحل، يمنع بروتوكول الشجرة المتفرعة (MSTP) المنافذ المعنية في الحلقة لنقل أي حركة مرور.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول بروتوكول الشجرة المتفرعة السريع (RSTP)، ارجع إلى تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة السريعة (RSTP) على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول بروتوكول الشجرة المتفرعة المتعددة (MSTP)، ارجع إلى تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة المتعددة (MSTP) على محول ما.

الخطوة 4. انقر فوق أحد الخيارات المتاحة في حقل معالجة وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) لمعالجة حزم وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) عندما يتم تعطيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP):

· التصفية — يقوم هذا الخيار بتصفية حزم BPDU.

· يفيض — يفيض هذا الخيار حزم BPDU.

الخطوة 5. انقر فوق أحد الخيارات المتاحة في حقل قيم تكلفة المسار الافتراضية لتعيين تكاليف المسار الافتراضية:

· قصير — يستخدم هذا الخيار نطاقا يتراوح من 1 إلى 65535 لتكاليف مسار المنفذ.

· طويلة — يستخدم هذا الخيار نطاقا يتراوح من 1 إلى 20000000 لتكاليف مسار المنفذ.

الخطوة 6. أدخل قيمة الأولوية في حقل الأولوية. تحدد قيمة الأولوية الجسر الرئيسي. إذا كان لجهازين أو أكثر نفس قيمة الأولوية، فسيتم إختيار الجهاز صاحب عنوان MAC الأدنى كجسر رئيسي. يتم توفير قيمة أولوية الجسر بزيادات مقدارها 4096. على سبيل المثال، 4096 و 8192 و 12288 وما إلى ذلك.النطاق هو 0 - 61440.

الخطوة 7. أدخل وقت مرحبا في حقل وقت مرحبا. هذا هو الفاصل الزمني الذي ينتظره الجسر الرئيسي بين رسائل التكوين.

الخطوة 8. أدخل الحد الأقصى للعمر في حقل الحد الأقصى للعمر. هذا هو الوقت الذي يستخدمه المحول عندما لا يتلقى رسالة تكوين. بعد هذا الوقت، يقوم المحول بإعادة تكوين الشبكة.

الخطوة 9. أدخل التأخير للأمام في حقل تأخير إعادة التوجيه. هذا هو الوقت الذي يستمع فيه الجسر قبل إعادة توجيه الحزم.

يعرض حقل الجذر المعين المعلومات التالية:

· معرف الجسر — معرف الجسر الذي يتكون من أولوية الجسر المضمنة مع عنوان MAC الخاص بالمحول.

· معرف الجسر الرئيسي — معرف الجسر الرئيسي الذي يتكون من أولوية الجسر الرئيسي التي تم تعيينها باستخدام عنوان MAC للجسر الرئيسي.

· المنفذ الجذري — المنفذ صاحب مسار التكلفة الأقل من هذا الجسر إلى الجسر الرئيسي.

· تكلفة المسار الجذر — تكلفة المسار من هذا الجسر إلى الجذر.

· عدد تغييرات المخطط — إجمالي عدد تغييرات مخطط بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) التي حدثت.

· آخر تغيير للمخطط — الفترة الزمنية التي انقضت منذ آخر تغيير للمخطط.

الخطوة 10. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.