الهدف

يتم إستخدام شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) بشكل أساسي لتكوين مجموعات بين الأجهزة المضيفة بغض النظر عن موقع الأجهزة المضيفة الفعلي. وبالتالي، تحسّن شبكة VLAN الأمان بمساعدة تكوين المجموعة بين الأجهزة المضيفة. أحد أكثر الأسباب شيوعا لإعداد شبكة VLAN هو إعداد شبكة VLAN للصوت، وشبكة VLAN منفصلة للبيانات. يؤدي هذا إلى توجيه الحِزم لكلا النوعين من البيانات على الرغم من استخدام الشبكة نفسها.

تحدد هذه المقالة مختلف مجموعات البروتوكولات كما تساعد على إضافة مجموعة جديدة قائمة على البروتوكول. مع هذه الإعدادات، يمكن تعريف المجموعات المستندة إلى البروتوكول وارتباطها بمنفذ ما؛ لذلك، يتم تعيين كل حزمة تنشأ من مجموعات البروتوكول إلى شبكة VLAN التي تم تكوينها على الصفحة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx200 Series

- Sx300 Series

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.5.02 - Sx200 Series و Sx300 Series و SX500 Series

- 2.2.0.66 - السلسلة SX250، السلسلة SX350، السلسلة SG350X، السلسلة SX550X

إنشاء شبكة VLAN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول واختر متقدم من القائمة المنسدلة وضع العرض في الركن العلوي الأيمن.

الخطوة 2. أخترت VLAN إدارة>VLAN مجموعة > بروتوكول baser مجموعة.

الخطوة 3. انقر فوق إضافة في جدول المجموعة المستند إلى البروتوكول لإنشاء مجموعة مستندة إلى البروتوكول.

الخطوة 4. أختر زر إختيار في منطقة التضمين لنوع البروتوكول الذي تريد إستخدامه.

- Ethernet V2 — تشير هذه المعلمة إلى حزمة البيانات على إرتباط Ethernet.

- LLC-SNAP (RFC1042) — تشير هذه المعلمة إلى التحكم في الارتباط المنطقي باستخدام بروتوكول الوصول إلى الشبكة الفرعية (LLC-SNAP). تعمل هذه البروتوكولات معا لضمان إرسال البيانات بفعالية داخل الشبكة.

- LLC — تشير هذه المعلمة إلى التحكم في الارتباط المنطقي (LLC). إنها الطبقة الفرعية من طبقة إرتباط البيانات، والتي تعمل كواجهة بين الطبقة الفرعية للتحكم في وصول الوسائط وطبقة الشبكة.

الخطوة 5. إذا كنت قد أخترت Ethernet V2، فاستمر في هذه الخطوة. إذا لم تكن هناك خطوة، فتابع إلى الخطوة 6. من القائمة المنسدلة نوع الإيثرنت، أختر نوع إيثرنت للإشارة إلى البروتوكول الذي سيتم تغليفه في حمولة إطار الإيثرنت. الخيارات هي:

- IP (0x0800) — إطار Ethernet V2 يحتوي على حزمة IPv4.

- IPX (0x8137-0x8138) — إطار Ethernet V2 مع تبادل حزم الشبكات البينية (IPX).

- IPv6 (0x86DD) — إطار V2 لشبكة إيثرنت يحتوي على حزمة IPv6.

- ARP (0x0806) — إطار Ethernet V2 مع حزمة بروتوكول تحليل العنوان (ARP).

- معرف من قبل المستخدم — يمكن للمسؤول إدخال قيمة بروتوكول ومعرف مجموعة في الحقول المقابلة.

ملاحظة: تم إختيار IP لهذا المثال.

الخطوة 6. إذا كنت قد أخترت LLC-SNAP (RFC1042) أو LLC في الخطوة 4، فقم بالمتابعة مع هذه الخطوة. دخلت في البروتوكول قيمة مجال، البروتوكول قيمة. المدى هو 0x0600-0xFFFF.

الخطوة 7. في حقل معرف المجموعة، أدخل معرف المجموعة للبروتوكول. يمكنك تعيين رقم بين 1-2147483647.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق.

لقد انتهيت الآن من تكوين شبكة VLAN للمجموعة المستندة إلى البروتوكول بنجاح.