الهدف

تسمح شبكة LAN الظاهرية (VLAN) لمجموعة من الأجهزة المضيفة غير المتصلة بنفس المحول بالاتصال كما لو كانت على مجال البث نفسه. يحتاج قارن أن يتلقى VLAN حركة مرور أن يتلقى VLANs يعين إلى أن قارن، أو ربط قد يكون سقطت. عند تمكين بروتوكول تسجيل شبكة VLAN الخاصة ب GARP (GVRP) لواجهة، يمكن بعد ذلك تعيين شبكات VLAN ديناميكيا وليس من الضروري تعيينها يدويا.

يشرح هذا المستند كيفية تكوين شبكة VLAN الأصلية على سلسلة المحول 200/300 switch.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات من السلسلة 200

· المحولات من السلسلة 300

تكوين شبكة VLAN الأصلية

الخطوة 1. في أداة تكوين الويب المساعدة، أختر إدارة شبكة VLAN > إعدادات VLAN الافتراضية. تظهر صفحة إعدادات VLAN الافتراضية:

الخطوة 2. في التقصير VLAN id بعد reboot مجال دخلت ال VLAN أي هو ك أهلي طبيعي VLAN id رقم.

الخطوة 3. في الأداة المساعدة لتكوين الويب، أختر إدارة > واجهة الإدارة > واجهة IPv4. يتم فتح صفحة واجهة IPv4:

الخطوة 4. أخترت ال VLAN أنت تريد أن يكون الإدارة/VLAN أهلي طبيعي في الإدارة VLAN منسدل قائمة.

الخطوة 5. عينت عنوان إلى الإدارة VLAN في العنوان مجال.

الخطوة 6. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.