الهدف

يتم إستخدام الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) الصوتية عندما يتم تخصيص حركة المرور من معدات بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) لشبكة VLAN معينة يتم تكوينها من أجهزة صوتية مثل هواتف IP ونقاط نهاية بروتوكول VoIP وأنظمة الصوت. يمكن للمحول اكتشاف أعضاء المنفذ وإضافتهم تلقائيا إلى شبكة VLAN الصوتية، وتخصيص جودة الخدمة التي تم تكوينها (QoS) للحزم من شبكة VLAN الصوتية. إذا كانت الأجهزة الصوتية في شبكات VLAN الصوتية مختلفة، يلزم توفر موجهات IP لتوفير الاتصال.

يمكن للمعرفات الفريدة من الناحية التنظيمية (OUI) إضافة عنوان تحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) خاص بالشركة المصنعة إلى جدول WI. تحتوي وحدات البايت الثلاث الأولى من عنوان MAC على معرف للشركة المصنعة، بينما تحتوي وحدات البايت الثلاث الأخيرة على معرف محطة فريد. بمجرد إضافة الموجات إلى الجدول، تتم إعادة توجيه الصوت الذي يتم إستقباله من هاتف بروتوكول الإنترنت (IP) محدد على منافذ شبكة VLAN الصوتية على شبكة VLAN الصوتية شريطة إدراج هاتف بروتوكول الإنترنت الخاص في جدول WI.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات Telephony WI على محول ما.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx200 Series

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 — SX200، SX300، SX500

- 2.2.5.68 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات Telephony UI على محول ما

تكوين إعدادات Telephony UI

هام: قبل المتابعة مع الخطوات أدناه، تأكد من تكوين شبكات VLAN على المحول. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات VLAN على المحول لديك، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر متقدم من القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX300 أو SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أخترت VLAN إدارة>صوت VLAN>هاتف UI.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة حسب المحول الذي لديك. في هذا مثال، SG350X استعملت مفتاح.

توضح منطقة حالة عملية Telephony OUI ما إذا كانت حركة المرور الصوتية محددة بواسطة OUIs أم لا. هو معأق افتراضيا. لمعرفة كيفية تكوين هذه الميزة، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 3. أختر قائمة انتظار CoS/802.1p لتخصيصها لحركة مرور الصوت من القائمة المنسدلة CoS/802.1p. وتشبه قائمة الانتظار مخزن مؤقت يقوم بتصفية حركة المرور الصادرة، وتحتفظ بها حتى يمكنها مغادرة المحول من خلال منفذ صادر.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 6.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار ملاحظة CoS/802.1p لتسجيل حركة مرور المخرج.

الخطوة 5. في حقول تقادم العضوية التلقائية، أدخل تأخير الوقت لإزالة منفذ من شبكة VLAN الصوتية بعد انتهاء مهلة جميع عناوين MAC الخاصة بالهواتف المقترنة بالمنافذ. ويمكن إدخالها من حيث الأيام والساعات والدقائق.

ملاحظة: في هذا المثال، يبلغ وقت التقادم المستخدم يومين، و 12 ساعة، و 30 دقيقة.

الخطوة 6. طقطقة يطبق أن يطبق العملية إعداد.

الخطوة 7. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات Telephony UI على المحول لديك.

تكوين جدول Telephony UI

يعرض جدول Telephony OUI ما يلي:

- Telephony OUI — يعرض أول ست خانات من عنوان MAC يتم تخصيصها ل OUI.

- الوصف — يعرض وصف OUI المتوافق.

الخطوة 1. انقر فوق إضافة لإضافة UI جديد.

الخطوة 2. أدخل OUI الجديد في حقل Telephony WI. يحتوي على ثلاث أنظمة ثمانية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 00-34-ab.

الخطوة 3. أدخل اسم OUI في حقل الوصف.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام عينة هاتف.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق". يجب إضافة "Telephony OUI" إلى جدول Telephony OUI.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق إستعادة الحدود القصوى الافتراضية لإزالة جميع الحدود القصوى (UIs) التي أنشأها المستخدم وإظهار الحدود الدنيا الافتراضية فقط في الجدول.

الخطوة 6. (إختياري) لحذف رسالة هاتفية معينة WI، حدد خانة الاختيار الخاصة ب WI المرغوب ثم انقر فوق حذف.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم حذف 00-34-ab.

الخطوة 7. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين جدول Telephony WI على المحول لديك.