الهدف

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين خصائص الإيثرنت الأخضر العام على محول ما باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI).

إذا كنت مهتما بتكوين إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI)، فيمكنك مراجعة هذه المقالة حول تكوين خصائص الإيثرنت الأخضر العام على محول ما من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx200 Series

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 - SX200 و SX300 و SX500

- 2.2.8.04 - SX250، SX350، SG350X، SX550X

المقدمة

يعد إيثرنت الأخضر اسما شائعا لمجموعة من الميزات التي تم تصميمها لتكون صديقة للبيئة وتقليل إستهلاك الطاقة في الجهاز. وعلى عكس شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE)، يتم تمكين ميزة اكتشاف الطاقة عبر شبكة إيثرنت الصديقة للبيئة على جميع المنافذ في حين يتم تمكين الأجهزة التي تحتوي على منافذ جيجابت فقط مع شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE).

يمكن لميزة "إيثرنت الأخضر" تقليل إجمالي إستهلاك الطاقة بالطرق التالية:

- وضع اكتشاف الطاقة - على إرتباط غير نشط، ينتقل المنفذ إلى الوضع غير النشط ويعمل على توفير الطاقة مع الحفاظ على الحالة الإدارية للمنفذ قيد التشغيل. الاسترداد من هذه الحالة إلى وضع التشغيل الكامل سريع، وشفاف، ولا يتم فقد أي إطارات. هذا الوضع مدعوم على كل من منافذ إيثرنت جيجابت (GE) وإيثرنت السريع (FE). هذا أسلوب معأق افتراضيا.

- وضع الوصول القصير - توفر هذه الميزة توفير الطاقة على طول كابل قصير. بعد تحليل طول الكبل، يتم ضبط إستخدام الطاقة لمختلف أطوال الكبلات. إذا كان الكبل أقل من 30 مترا لمنافذ 10 جيجابت و 50 مترا لنوع آخر من المنافذ، فإن الجهاز يستخدم طاقة أقل لإرسال إطارات عبر الكبل، وبالتالي توفير الطاقة. هذا الوضع مدعوم فقط على منافذ RJ45 GE ولا يطبق على منافذ Combo. هذا أسلوب معأق افتراضيا.

تكوين خصائص الإيثرنت الأخضر العام على محول ما

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك ثم أختر إدارة المنافذ > إيثرنت أخضر > خصائص.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتاحة بناء على الطراز الدقيق لجهازك. في هذا المثال، يتم استخدام المُبدّل SG350X-48MP.

الخطوة 2. (إختياري) لتكوين إعدادات الإيثرنت الأخضر لكل منفذ، انقر فوق إرتباط إعدادات المنفذ. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الخطوة 3. لتمكين ميزة "وضع اكتشاف الطاقة" على المحول، حدد خانة الاختيار تمكين وضع اكتشاف الطاقة. وإلا، فاتركيه دون مراقبة. ويتم إستخدام هذا الأمر لتوفير الطاقة عندما لا يكون الجهاز متصلا بشريك إرتباط نشط.

ملاحظة: إذا كان لديك محول XG، يتم تمكين وضع Energy Detect وميزات المدى القصير دائما.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار enable Short Reach لتمكين ميزة Short Reach. وإلا، فاتركيه دون مراقبة. وهذا يتيح لك تشغيل الارتباطات باستهلاك طاقة أقل مما يمكن للرابط معالجته عادة.

هام: إذا تم تمكين وضع المدى القصير، فيجب تعطيل وضع EEE.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار enable port led لتمكين ثنائية باعث الضوء للمنفذ (LED). عندما يكون هذا الخيار معأق، فإن ال LED لا يعرض حالة الرابط، نشاط، وهكذا.

تعرض منطقة توفير الطاقة كمية الطاقة المحفوظة عند تشغيل وضع Green Ethernet و Short-Reach. لا يتم أخذ معدلات توفير الطاقة عبر شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) في الاعتبار لأنه ديناميكي ويتوافق مع إستخدام المنفذ.

ملاحظة: تتوفر هذه المنطقة على محولات SX200 و SX250 و SX300 و SX500 و XG.

تعرض المساحة "الطاقة التراكمية المحفوظة" مقدار الطاقة التي تم حفظها من آخر إعادة تمهيد للمحول. يتم تحديث هذه القيمة في كل مرة يحدث فيها حدث يؤثر على توفير الطاقة.

ملاحظة: تتوفر هذه المنطقة على محولات SX200 و SX250 و SX300 و SX500 و XG.

الخطوة 6. إن يكون هناك gigabit إثرنيت ميناء على المفتاح، فحصت ال enable 802.3 طاقة إثرنيت (EEE) تدقيق يمكن 802.3 EEE أسلوب. بشكل افتراضي، يتم تمكين هذا. تم تطوير شبكة إيثرنت المحسنة (EEE) لتقليل إستهلاك الطاقة أثناء وجود كمية منخفضة من نشاط البيانات على المحول.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) طراز 802.3.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق.

المحولات من السلسلة SG350X و SX550X:

المحولات من السلسلة Sx200 و Sx250 و Sx300 و Sx500:

محولات XG:

الخطوة 8. (إختياري) إذا تم تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) طراز 802.3 في الخطوة 6، فانقر فوق موافق للمتابعة.

الخطوة 9. (إختياري) لتجاهل الإعدادات التي تم تكوينها، انقر فوق الزر إلغاء الأمر.

الخطوة 10. (إختياري) لإعادة ضبط المعلومات التراكمية الموفرة للطاقة، انقر فوق زر إعادة ضبط عداد توفير الطاقة.

الخطوة 11. (إختياري) انقر فوق موافق للمتابعة.

الخطوة 12. (إختياري) انقر فوق حفظلحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين خصائص الإيثرنت الأخضر العام للمحول لديك بنجاح.