الهدف

التقصير VLAN خلقت افتراضيا عندما المفتاح يكون قيد التشغيل، كل قارن ثبتت إلى شنطة أسلوب وكعضو untagged من التقصير VLAN، أي يعطي منفذ حر إلى المدير أن يربط إلى التشكيل أداة مساعدة ويشكل المفتاح. لا يمكن حذف شبكة VLAN الافتراضية، ولكن يمكنك تغيير معرف شبكة VLAN الافتراضي، الذي يوفر الأمان للمحول، نظرا لأن المحول يقوم دائما بإنشاء شبكة VLAN افتراضية 1. إن يغير أنت التقصير VLAN id إلى رقم مختلف، بعد ذلك المفتاح يعين إلى all the قارن الجديد تقصير VLAN id، وعينت كل قارن كأعضاء untagged من ال VLAN تقصير جديد. بهذه الطريقة، تتم إضافة الأمان إلى المحول نظرا لأن قيمة معرف VLAN الافتراضية مختلفة عن 1.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين شبكة VLAN الافتراضية على المحولات المدارة 200/300 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين معرف VLAN الافتراضي

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة VLAN > إعدادات VLAN الافتراضية. تظهر صفحة إعدادات VLAN الافتراضية:

الخطوة 2. دخلت التقصير VLAN id في التقصير VLAN id بعد reboot مجال.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لحفظ معرف شبكة VLAN الافتراضي الجديد.

ملاحظة: يسري مفعول معرف شبكة VLAN الحالي حتى يتم إعادة تمهيد المحول.