الهدف

يوفر اكتشاف نقطة نهاية الوسائط (MED) لبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) إمكانات إضافية لدعم أجهزة نقطة نهاية الوسائط مثل تمكين الإعلان عن سياسات الشبكة لتطبيقات مثل الصوت أو الفيديو واكتشاف موقع الجهاز ومعلومات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. بروتوكول LLDP وبروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) هما بروتوكولان متماثلان، والفرق هو أن بروتوكول LLDP يسهل قابلية التشغيل البيني للمورد وأن بروتوكول CDP هو بروتوكول Cisco الخاص. يمكن إستخدام بروتوكول LLDP في السيناريوهات التي يحتاج فيها المستخدم إلى العمل بين الأجهزة التي ليست مملوكة لشركة Cisco والأجهزة التي تكون مملوكة لشركة Cisco.

ويعد بروتوكول LLDP مفيدا لمسؤولي الشبكة لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يعطي المفتاح all the معلومة حول الحالي LLDP حالة الميناء. يمكن لمسؤول الشبكة إستخدام هذه المعلومات لإصلاح مشاكل الاتصال داخل الشبكة.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين خصائص LLDP على محول ما، انقر هنا للحصول على تعليمات.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية عرض معلومات حالة منفذ LLDP على محول ما.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

عرض معلومات حالة منفذ LLDP

الخطوة 1. قم بالوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول ثم أختر إدارة > اكتشاف - LLDP > LLDP حالة المنفذ.

حالة منفذ LLDP معلومات عمومية

سيتم عرض المعلومات التالية:

- النوع الفرعي لمعرف الهيكل — نوع معرف الهيكل.

ملاحظة: في هذا المثال، يكون النوع الفرعي لمعرف الهيكل هو عنوان MAC.

- معرف الهيكل - معرف الهيكل. حيث يكون النوع الفرعي لمعرف الهيكل هو عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC)، يظهر عنوان MAC الخاص بالجهاز.

- اسم النظام — اسم الجهاز.

- وصف النظام — وصف الجهاز بتنسيق أبجدي رقمي.

- إمكانات النظام المدعومة — الوظائف الأساسية للجهاز، مثل الجسر أو نقطة الوصول (AP) إلى الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) أو الموجه.

- إمكانات النظام الممكنة — الوظيفة أو الوظائف الأساسية الممكنة للجهاز.

- النوع الفرعي لمعرف المنفذ — نوع معرف المنفذ الذي يتم عرضه.

جدول حالة منفذ LLDP

الخطوة 2. أختر نوع الواجهة المطلوب من القائمة المنسدلة نوع الواجهة ثم انقر فوق Go.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار منفذ الوحدة 1.

سيتم عرض المعلومات التالية:

- الواجهة — معرف المنفذ.

- حالة LLDP — خيار النشر LLDP.

- حالة LLDP MED — ممكنة أو معطلة.

- التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (نوع الطاقة ومصدر الطاقة وأولوية الطاقة وقيمة الطاقة) المحلية — تم الإعلان عن معلومات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المحلية.

- التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (Remote PoE) (نوع الطاقة ومصدر الطاقة وأولوية الطاقة وقيمة الطاقة) — معلومات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المعلن عنها من قبل المجاور.

- عدد الجيران — عدد الجيران المكتشفين.

- إمكانية الجوار للجهاز الأول — يعرض الوظائف الأساسية للجوار، على سبيل المثال: الجسر أو الموجه.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق الزر LLDP Local Information Detail لعرض المعلومات المحلية الخاصة ببروتوكول LLDP. لمعرفة المزيد حول هذه الميزة، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق الزر تفاصيل معلومات الجوار ل LLDP لعرض المعلومات المحلية الخاصة ب LLDP. لمعرفة المزيد حول هذه الميزة، انقر هنا للحصول على تعليمات.

يجب أن تكون قد شاهدت الآن معلومات حالة المنفذ على المحول لديك.