الهدف

تسمح شبكة LAN الظاهرية (VLAN) لمجموعة من الأجهزة المضيفة غير المتصلة بنفس المحول بالاتصال كما لو كانت على مجال البث نفسه. يحتاج قارن أن يتلقى VLAN حركة مرور أن يتلقى VLANs يعين إلى أن قارن، أو ربط قد يكون سقطت. عند تمكين بروتوكول تسجيل شبكة VLAN الخاصة ب GARP (GVRP) لواجهة، يمكن بعد ذلك تعيين شبكات VLAN ديناميكيا وليس من الضروري تعيينها يدويا.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين عضوية شبكة VLAN لواجهة على المحولات المدارة 200/300 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تكوين عضوية VLAN للواجهة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة شبكة VLAN > VLAN إلى المنفذ. تظهر صفحة منفذ إلى VLAN.

الخطوة 2. أخترت ميناء أو LAG من المرشح: قارن نوع يساوي أن يسقط قائمة وطقطقة انتقال أن يعرض العملية إعداد ل أن قارن نوع.

الخطوة 3. انقر فوق زر الراديو المجاور للواجهة لتكوين عضوية VLAN على.

الخطوة 4. انقر فوق الانضمام إلى شبكة VLAN لاختيار شبكات VLAN المقترنة بالواجهة المحددة. تفتح نافذة منبثقة.

إضافة شبكات VLAN إلى واجهة

الخطوة 5. أخترت ال VLAN أن يكون أضفت إلى ال ينتقي قارن من ال ينتقي VLAN منطقة.

ملاحظة: لا يمكن تحديد شبكة VLAN الافتراضية. ال VLAN التقصير تلقائيا أضفت إلى القارن محدد إن هناك ما من آخر untagged VLAN يضيف. على نحو مضاد، ال VLAN التقصير أزلت من القارن محدد إن آخر untagged VLAN يكون أضفت إن القارن يكون في منفذ أو شنطة أسلوب.

الخطوة 6. انقر زر الراديو المميز لشبكة VLAN هذه لتكون عضوا ذو علامات تمييز للواجهة المحددة. خلاف ذلك، طقطقت ال untagged لاسلكي زر ل هذا VLAN أن يكون untagged عضو من ال ينتقي قارن.

ملاحظة: يمكن تخصيص شبكة VLAN فقط ك tagged أو untagged قبل إضافتها إلى الواجهة. ال VLAN ينبغي كنت أزلت وبعد ذلك أعدت أضفت أن يغير التمييز.

ملاحظة: إذا كانت الواجهة في وضع الوصول أو خط الاتصال، فلا يمكن أن يكون هناك سوى شبكة VLAN واحدة غير مميزة تم تعيينها لواجهة. إن ال untagged VLAN يعين إلى القارن محدد أي شيء ماعدا التقصير VLAN، خطأ يقع.

الخطوة 7. انقر فوق الزر > لإضافة شبكة VLAN المحددة باستخدام خيارات التمييز المحددة إلى الواجهة المحددة.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق لتحديث عضوية VLAN للواجهة المحددة.

أزلت VLANs من واجهة

الخطوة 9. حدد شبكة VLAN التي ستتم إزالتها من الواجهة المحددة من القائمة اليمنى تحديد شبكة VLAN.

ملاحظة: لا يمكن تحديد شبكة VLAN الافتراضية. ال VLAN التقصير تلقائيا أضفت إلى القارن محدد إن هناك ما من آخر untagged VLAN يضيف. على نحو مضاد، ال VLAN التقصير أزلت من القارن محدد إن آخر untagged VLAN يكون أضفت إن القارن يكون في منفذ أو شنطة أسلوب.

الخطوة 10. انقر الزر < لإزالة شبكة VLAN المحددة من الواجهة المحددة.

الخطوة 11. كرر الخطوات 10-11 لإزالة شبكات VLAN الإضافية من الواجهة المحددة.

الخطوة 12. انقر فوق تطبيق لتحديث عضوية VLAN للواجهة المحددة.