الهدف

يتم إستخدام قائمة الانتظار لتخزين حركة مرور البيانات حتى يتوفر للمحول الحرية في معالجتها.  يحتوي كل منفذ/مجموعة تجميع إرتباطات على المحول على أربع قوائم انتظار لدخول (إدخال) وأربع قوائم انتظار خروج (إخراج).  معدل الخروج هو معدل إرسال الحزم من المحول.  يمكن تنفيذ حد معدل الخروج على أساس كل قائمة انتظار لكل منفذ. هذا يعني أن المخرج معدل يستطيع كنت محدود لكل قائمة انتظار محددة على كل ميناء على المفتاح.  تشكيل المخرج هو شكل من حد معدل الخروج.  يكون تشكيل المخرج مفيدا عندما تتوقع الوجهة تدفق البيانات بسلاسة بدلا من دفعات البيانات غير المنتظمة. يمكن أن يحد المفتاح كل الإطارات ماعدا إطارات الإدارة. يشرح هذا المقال كيفية تكوين تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار على محولات 200/300 Series Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر جودة الخدمة > عامة > تشكيل مخرج لكل قائمة انتظار. يتم فتح صفحة تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة نوع الواجهة، أختر منفذ للحصول على قائمة بالمنافذ المعروضة أو أختر LAG للحصول على قائمة بتجميعات الارتباطات المعروضة وانقر فوق انتقال.

الخطوة 4. انقر فوق زر الاختيار الخاص بالمنفذ/مجموعة تجميع الارتباطات الذي ترغب في تحريره.

الخطوة 5. انقر فوق تحرير لتحرير المعلمات.  تظهر نافذة تحرير تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار:

الخطوة 6. طقطقت إما ميناء أن يختار ميناء خاص أو LAG أن يختار خطوة تجميع (حزمة الميناء).

الخطوة 7. من القائمة المنسدلة "الواجهة"، أختر المنفذ/مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي تريد تحريرها.

الخطوة 8. بالنسبة لقوائم الانتظار 1-4، حدد خانة الاختيار تمكين لكل قائمة انتظار ترغب في تمكينها من تشكيل المخرج.

الخطوة 10. في حقل معدل المعلومات الملتزم به (CIR)، أدخل الحد الأقصى لمعدل البيانات التي يمكن إرسالها بالكيلوبت في الثانية. تتراوح القيمة من 64 إلى 1000000 كيلوبت لكل ثانية.

الخطوة 11. في حقل حجم الاندفاع الملتزم (CBS)، أدخل الحد الأقصى لحجم الاندفاع للبيانات التي يمكن إرسالها بالبايت. تتراوح القيمة من 4096 إلى 16762902 بايت. CBS هي كمية البيانات المسموح بإرسالها إذا تجاوز تدفق البيانات CIR.

الخطوة 12. انقر فوق تطبيق لحفظ الإعدادات ثم انقر فوق إغلاق للخروج من نافذة تحرير تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار، أو انقر فوق إغلاق لتجاهل الإعدادات.

نسخ تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر جودة الخدمة > عامة > تشكيل مخرج لكل قائمة انتظار. يتم فتح صفحة تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة نوع الواجهة، أختر منفذ للحصول على قائمة بالمنافذ المعروضة أو أختر LAG للحصول على قائمة بتجميعات الارتباطات المعروضة وانقر على انتقال.

الخطوة 4. انقر فوق زر الاختيار الخاص بالمنفذ/مجموعة تجميع الارتباطات الذي ترغب في تحريره.

الخطوة 5. انقر فوق نسخ الإعدادات لنسخ إعدادات المنفذ/مجموعة تجميع الارتباطات المحددة إلى منفذ/مجموعة تجميع إرتباطات آخر.  يظهر نافذة إعدادات النسخ:

الخطوة 6. في حقل "نسخ التكوين"، أدخل المنافذ/مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) التي ترغب في نسخ إعدادات المنفذ المحدد إليها.

الخطوة 7. انقر تطبيق لحفظ الإعدادات أو انقر إغلاق لتجاهل الإعدادات.