الهدف

قائمة التحكم في الوصول (ACL) هي قائمة بعوامل تصفية حركة مرور الشبكة والإجراءات المرتبطة المستخدمة لتحسين الأمان. يمكن تحديد قوائم التحكم في الوصول (ACL) بإحدى الطريقتين الثلاث: بواسطة عنوان MAC أو عنوان IPv4 أو عنوان IPv6. عندما تكون قائمة التحكم في الوصول (ACL) مرتبطة بواجهة، يتم مطابقة الحزم التي تصل إلى تلك الواجهة مقابل قائمة التحكم في الوصول (ACL) وإما يتم السماح بها أو إسقاطها. ومع ذلك، يمكن ربط قائمة تحكم في الوصول (ACL) واحدة فقط لكل واجهة.

يشرح هذا المستند كيفية ربط قوائم التحكم في الوصول (ACL) بواجهة على المحولات المدارة من السلسلة 200 و 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

ربط قائمة التحكم في الوصول بواجهة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر التحكم في الوصول > ربط قائمة التحكم في الوصول (ACL). تظهر صفحة ربط قائمة التحكم بالوصول (ACL):

الخطوة 2. أختر واجهة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة ثم انقر فوق انتقال.

· منفذ — منفذ مادي واحد على المحول.

· مجموعة تجميع الارتباطات — مجموعة منافذ تستخدم لزيادة موثوقية الارتباط.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار للمنفذ/مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) المطلوب وانقر فوق تحرير.

تظهر نافذة تحرير ربط قائمة التحكم بالوصول (ACL).

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار الخاصة بنوع قائمة التحكم في الوصول (ACL) الذي تريد ربطه بالواجهة المختارة واختر قائمة التحكم في الوصول (ACL) من القائمة المنسدلة.

· قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى MAC — تقوم بتصفية حركة المرور استنادا إلى حقول الطبقة 2 من رأس الإطار.

· قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv4 — تعمل على تصفية حركة المرور استنادا إلى حزم IPv4.

· قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى بروتوكول IPv6 — تعمل على تصفية حركة المرور استنادا إلى حزم IPv6.

ملاحظة: سيتم إبراز خانة الاختيار لأي من خيارات قائمة التحكم في الوصول (ACL) فقط إذا كانت هناك قائمة تحكم في الوصول (ACL) متاحة بهذا التنسيق.

الخطوة 5. حدد زر الراديو المناسب في السماح لأي حقل لتحديد ما يجب عمله مع الحزم التي لا تطابق قائمة التحكم في الوصول (ACL) المختارة.

· تعطيل (رفض أي) — يتم إسقاط الحزم (رفضها) إذا لم تطابق قائمة التحكم في الوصول (ACL).

· تمكين — تتم إعادة توجيه الحزم حتى إذا لم تتطابق مع قائمة التحكم في الوصول (ACL).

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق لربط قائمة التحكم في الوصول (ACL) المختارة بالقارن. تغلق نافذة تحرير ربط قائمة التحكم في الوصول".

الخطوة 7. (إختياري) حدد خانة الاختيار للواجهة المطلوبة وانقر فوق مسح لإلغاء ربط الواجهة من قائمة التحكم في الوصول (ACL).

الخطوة 8. (إختياري) حدد خانة الاختيار للواجهة المطلوبة وانقر فوق إعدادات النسخ لنسخ إعدادات الواجهة إلى واجهات أخرى. تظهر نافذة إعدادات النسخ:

الخطوة 9. أدخل رقم (أرقام) المنفذ أو اسم (أسماء) المنفذ (المنافذ) الذي تريد نسخ إعدادات المنفذ المختار إليه.

الخطوة 10. انقر على تطبيق لتطبيق الإعدادات أو انقر على إغلاق لإلغاء الإعدادات.