الهدف

توفر المحولات المدارة فئة 200/300 منافذ ذكية. تكشف SmartPorts عن جهاز متصل حاليا بالمحول، وتطبق تلقائيا تكوين أو ماكرو لتكوين هذا الجهاز بشكل صحيح. يمكنك تحرير واجهة لتطبيق هذا الإعداد على أجهزة معينة. تعد المنافذ الذكية طريقة جيدة لإعداد أجهزة مختلفة متصلة بمحول ما. يشرح هذا المقال كيفية تكوين Smartport على واجهة على المحولات المدارة طراز 200/300 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين واجهة Smartport

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Smartport > إعدادات الواجهة. تظهر صفحة إعدادات الواجهة:

الخطوة 2. في حقل ماكرو إعادة تطبيق Smartport، انقر فوق أحد أزرار الاختيار المتاحة لاختيار الأجهزة لإعادة تطبيق ماكرو:

· جميع المحولات والموجهات ونقاط الوصول اللاسلكية — تتم إعادة تطبيق الماكرو على جميع المحولات والموجهات ونقاط الوصول اللاسلكية.

· جميع المحولات — تتم إعادة تطبيق الماكرو على المحولات فقط.

· جميع الموجهات — تتم إعادة تطبيق الماكرو على الموجهات فقط.

· جميع نقاط الوصول اللاسلكية — يتم إعادة تطبيق الماكرو على نقاط الوصول اللاسلكية فقط.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لإعادة تطبيق الماكرو على الأجهزة المحددة.

ملاحظة: لا يتم تمكين الأزرار show diagnostic و reapply وreset all unkown Smartports إلا في حالة فشل ماكرو Smartport وعدم معرفة نوع الواجهة. إذا كانت هذه هي الحالة، فانقر فوق إظهار التشخيص لمعرفة مكان فشل الماكرو. بعد إصلاح الماكرو، يمكنك النقر فوق إعادة تطبيق لإعادة تطبيق الماكرو. إذا إستمرت المشكلة، انقر فوق إعادة ضبط جميع منافذ Smartports غير المعروفة لتعيين الواجهات على قيمها الافتراضية. يمكنك إعادة تطبيق الماكرو بمجرد إصلاح الماكرو بشكل كامل.

الخطوة 4. لتحرير تكوين Auto Smartport لواجهة معينة، انقر فوق زر الراديو الخاص بالواجهة التي تريد تحريرها.

الخطوة 5. انقر فوق تحرير. تظهر نافذة إعداد تحرير الواجهة.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في تحرير واجهة مجموعة تجميع روابط (LAG)، انقر فوق LAG. من القائمة المنسدلة "مجموعة تجميع الارتباطات"، أختر "مجموعة تجميع الارتباطات" التي ترغب في تحريرها. وتجمع مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) الواجهات الفردية في إرتباط منطقي واحد، مما يوفر نطاقا تردديا عريضا مجمعا لما يصل إلى ثمانية إرتباطات مادية.

يعرض حقل نوع Smartport نوع Smartport الحالي الذي تم تكوينه على الواجهة المختارة.

الخطوة 6. أختر التطبيق الذي تريد تطبيقه على الواجهة المختارة من القائمة المنسدلة لتطبيق Smartport.

يعرض حقل أسلوب تطبيق SmartPort الطريقة الحالية المطبقة على الواجهة المختارة. يتم تعيين الواجهات بشكل افتراضي باستخدام أسلوب تطبيق Auto Smartport. إذا لم يتم إختيار أي تطبيق من الخطوة 6، فسيقوم Auto SmartPort باختيار تطبيق استنادا إلى المعلومات الواردة في بروتوكول CDP (بروتوكول اكتشاف Cisco) و/أو بروتوكول LLDP (بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط) التي تعد بروتوكولات تجمع جميع المعلومات الضرورية حول الأجهزة المتصلة على المحول.

الخطوة 7. في حقل الحالة الثابتة، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين الحالة المستمرة على الواجهة. يتوفر هذا الخيار فقط إذا تم إختيار Smartport التلقائي في الخطوة 6 كتطبيق Smartport. مع تمكين الحالة المستمرة، يبقى Auto Smartport ممكنا في الواجهة حتى إذا توقفت الواجهة أو تمت إعادة تمهيد المحول.

الخطوة 8. يعرض حقل معلمات الماكرو المعلومات التالية لما يصل إلى ثلاث معلمات للماكرو. تختلف هذه المعلمات وفقا لذلك مع تطبيق Smartport الذي تم إختياره في الخطوة 5. يتم عرض المعلمات التالية:

· اسم المعلمة — يعرض اسم المعلمة في الماكرو الحالي.

· قيمة المعلمة — يعرض قيمة المعلمة الحالية للماكرو. بالنسبة للقيمة الخاصة بالمعلمة 1، تمثل هذه القيمة الحد الأقصى لعدد البيئات المضيفة/الأجهزة التي يسمح بها المنفذ. بالنسبة للقيمة الخاصة بالمعلمة 2، تمثل هذه القيمة معرف VLAN الذي تم تعيينه للمنفذ. يمكنك تحرير كل من قيم المعلمة 1 و 2، ولكن لا يمكنك تحرير قيمة المعلمة 3. قيمة المعلمة 3 ثابتة ولا يمكن تعديلها.

· وصف المعلمة —يعرض وصفا موجزا للمعلمة.

الخطوة 8. (إختياري) انقر فوق إعادة ضبط لتعيين الواجهة الحالية على القيم الافتراضية.

الخطوة 9. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

تطبيق تكوين واجهة SmartPort على واجهات متعددة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Smartport > إعدادات الواجهة. تظهر صفحة إعدادات الواجهة:

الخطوة 2. انقر فوق زر الاختيار الخاص بالقارن الذي تريد تطبيقه على واجهات متعددة.

الخطوة 3. انقر نسخ الإعدادات. يظهر نافذة إعدادات النسخ.

الخطوة 4. في حقل "إلى"، أدخل الواجهات التي تريد تطبيق تكوين الواجهة التي تم إختيارها في الخطوة 2. يمكنك إدخال واجهة واحدة أو نطاق من الواجهات. يمكنك إستخدام أرقام الواجهة أو اسم الواجهات كإدخال. يمكنك إدخال كل واجهة مفصولة بفاصلة (على سبيل المثال: 1 أو 3 أو 5 أو GE1 أو GE3 أو GE5) أو يمكنك إدخال نطاق من الواجهات (على سبيل المثال: 1-5 أو GE1-GE5).

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

توضح الصورة أدناه التغييرات التي تم إجراؤها بعد التكوين.