الهدف

عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (عنوان MAC) هو معرف فريد يتم تعيينه لواجهات الشبكة للاتصال على مقطع الشبكة الفعلي. ال 200/300 sery إدارة مفتاح أنت أن يشكل ساكن إستاتيكي ماك عنوان. توفر عناوين MAC الثابتة الأمان لواجهة معينة. مع عنوان ساكن إستاتيكي، أنت يستطيع ضمنت أن على أي قارن خاص، المفتاح سيستمع فقط إلى حركة مرور من العنوان ساكن إستاتيكي خاص. سيتم إسقاط جميع حركات المرور الأخرى من عناوين MAC الأخرى التي تأتي من خلال تلك الواجهة بواسطة المحول.

الهدف من هذا المقال هو شرح كيفية تكوين عناوين MAC الثابتة على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

عنوان MAC الثابت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جداول عناوين MAC>العناوين الثابتة. تظهر صفحة العناوين الثابتة:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة (Add). يظهر نافذة إضافة عنوان ساكن إستاتيكي:

الخطوة 3. في القائمة المنسدلة VLAN ضمن ال VLAN id مجال، أخترت ال VLAN أنت تريد أن يطبق إلى الساكن إستاتيكي {upper}mac address.

الخطوة 4. في حقل عنوان MAC، أدخل عنوان MAC.

الخطوة 5. في حقل الواجهة، أختر زر الانتقاء المرغوب.

· منفذ — في القائمة المنسدلة Port، أختر المنفذ المرغوب لتطبيق عنوان MAC الثابت.

· LAG — في القائمة المنسدلة لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG)، أختر مجموعة تجميع الارتباطات لتطبيق عنوان MAC الثابت.

الخطوة 6. في حقل الحالة، أختر زر الانتقاء المرغوب.

· دائم — يعمل هذا على تعيين عنوان MAC الثابت بشكل دائم على شبكة VLAN والواجهة المختارة.

· الحذف عند إعادة الضبط — سيتم حذف عنوان MAC الثابت بعد إعادة تشغيل المحول.

· حذف عند انتهاء المهلة — سيتم حذف عنوان MAC الثابت تلقائيا بعد تعيين قيمة المهلة على المحول.

· آمن — يتم تأمين عنوان MAC الثابت إذا كانت الواجهة في وضع القفل الكلاسيكي. عندما تكون الواجهة في وضع القفل الكلاسيكي، يتم قفل كل عنوان MAC الذي تمت إضافته إلى تلك الواجهة المحددة، ولن تتعرف الواجهة على أي عناوين MAC جديدة.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق.

الخطوة 8. (إختياري) لحذف عنوان MAC ساكن إستاتيكي، حدد خانة الاختيار الخاصة بعنوان MAC المرغوب وانقر حذف.