الأهداف

توفر مراقبة الشبكة عن بعد (RMON) معلومات يمكن أن يستخدمها المسؤول لمراقبة شبكة LAN وتحليلها واستكشاف أخطائها وإصلاحها. تعرض صفحة الإحصائيات معلومات تفصيلية تتعلق بحجم الحزم والأخطاء في الطبقة الفعلية. المعلومات الموضحة هي وفقا لمعايير RMON.

الهدف من هذه المقالة هو شرح كيفية عرض إحصائيات مراقبة الشبكة عن بعد (RMON) على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إحصائيات RMON

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > RMON > الإحصائيات. يتم فتح صفحة الإحصائيات:

الخطوة 2. انقر زر الانتقاء المطابق للواجهة المطلوبة التي تريد عرض الإحصائيات لها.

· المنفذ — من القائمة المنسدلة المنافذ أختر منفذا.

· LAG — من القائمة المنسدلة للتأخير أختر فترة تأخير.

الخطوة 3. انقر فوق زر الاختيار المتوافق مع الوقت المطلوب للإحصائيات للتحديث في حقل معدل التحديث.

تعرض المنطقة الثانية من الصفحة إحصائيات RMON للواجهة المحددة.

· وحدات البايت المتلقاة — عدد الأنظمة الثمانية (الحزمة التي تبلغ 8 بايت) المتلقاة، والتي تتضمن حزم غير صحيحة وعبوات تسلسل التحقق من الإطارات (FCS)، ولكنها لا تشمل وحدات بت الإطارات.

· أحداث الإفلات — عدد الحزم التي تم إسقاطها.

· الحزم المستلمة — عدد الحزم الجيدة المستلمة، والتي تتضمن حزم البث المتعدد والبث.

· حزم البث المستلمة — عدد حزم البث الجيدة المستلمة.

· حزم البث المتعدد التي تم تلقيها — عدد حزم البث المتعدد الجيدة التي تم تلقيها.

· أخطاء CRC والمحاذاة — عدد التحقق الدوري من التكرار (CRC) وحدثت أخطاء المحاذاة. تحدث أخطاء CRC والمحاذاة عند حدوث تغيير في البيانات من المصدر إلى الوجهة.

· الحزم الأقل حجما — عدد الحزم المستلمة التي تكون أصغر من 64 ثمانية.

· الحزم ذات الحجم الزائد — عدد الحزم المستلمة التي تكون أكبر من 1518 ثمانية.

· عدد الأجزاء — عدد الأجزاء (الحزم التي تحتوي على أقل من 64 ثمانية، والتي تستثني وحدات بت التأطير، ولكنها تتضمن أنظمة ثمانية FCS) التي تم إستلامها.

· Jabber — العدد الإجمالي للحزم المستلمة التي كانت أكبر من 1632 ثمانية. يستثني هذا الرقم وحدات بت الإطارات، ولكنه يتضمن أنظمة ثمانية لمنافذ الإطارات (FCS) تحتوي على عدد غير صحيح من الأنظمة الثمانية (خطأ في تسلسل التحقق من الإطارات (FCS)) أو نظام ثماني (FCS) سيئ باستخدام رقم نظام ثماني غير متكامل (خطأ في المحاذاة).

· عدد التصادمات التي تم تلقيها.

· الإطارات التي تبلغ 64 بايت — عدد الإطارات التي تم تلقيها والتي تحتوي على 64 بايت.

· الإطارات التي تتراوح من 65 إلى 127 بايت — عدد الإطارات التي تم تلقيها والتي تحتوي على من 65 إلى 127 بايت.

· الإطارات التي تتراوح من 128 إلى 255 بايت — عدد الإطارات التي تم تلقيها والتي تحتوي على من 128 إلى 255 بايت.

· الإطارات التي تتراوح من 256 إلى 511 بايت — عدد الإطارات التي تم تلقيها والتي تحتوي على من 256 إلى 511 بايت.

· الإطارات التي تتراوح من 512 إلى 1023 بايت — عدد الإطارات التي تم تلقيها والتي تحتوي على من 512 إلى 1023 بايت.

· الإطارات الأكبر من 1024 بايت — عدد الإطارات المستلمة التي تحتوي على من 1024 إلى 2000 بايت، والتي تتضمن إطارات ضخمة.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق مسح عدادات الواجهة لإعادة ضبط جميع العدادات على الواجهة المحددة.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق مسح جميع عدادات الواجهات لإعادة ضبط جميع العدادات لجميع الواجهات.