الهدف

IPv6 هو بروتوكول الإنترنت المصمم لاستبدال IPv4. لقد تم تصميمه للسماح بالمزيد من عناوين IP مما يسمح به بروتوكول IPv4 الحالي. يستخدم IPv6 أيضا رأس جديد لتقليل وقت المعالجة اللازم للتمرير عبر الشبكة.

تتيح المحولات Cisco SF200/300 series switches إستخدام IPv6 بأربعة طرق مختلفة. إما من خلال أحد المنافذ المتاحة على الجهاز، من خلال مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي يمكن إستخدامها لاستخدام منافذ متعددة كمنفذ واحد في اتصال الجهاز بالمحول، أو من خلال شبكة VLAN التي يعمل عليها الجهاز حاليا، أو من خلال بروتوكول عنونة النفق التلقائي داخل الموقع (ISATAP) الذي يسمح باستخدام البروتوكول داخل شبكة IPv4 موجودة لأنه يغلف حزم IPv6 في رأس IPv4.

ملاحظة: يمكنك تعيين عنوان IPv6 واحد فقط على المحول. يمكن تخصيص عنوان IPv6 هذا إما لمنفذ ما أو واجهة مجموعة تجميع روابط (LAG) أو شبكة VLAN.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين واجهة IPv6 وتخصيص عناوين IPv6 إلى واجهة IPv6 على المحولات المدارة من السلسلة 200 و 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

واجهات IPv6

إضافة واجهة IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (الإدارة) > واجهة الإدارة > واجهة IPv6 عندما يكون المحول في وضع الطبقة 2 أو تكوين IP > الإدارة وواجهات IP > واجهة IPv6 عندما يكون المحول في وضع الطبقة 3. يتم فتح صفحة واجهات IPv6:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة واجهة IPv6 جديدة. تظهر نافذة إضافة واجهة IPv6.

الخطوة 3. انقر فوق زر الاختيار الخاص بواجهة IPv6 المطلوبة التي سيتم إنشاؤها.

· منفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ" أختر منفذا لكي يصبح واجهة IPv6.

· مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) — من القائمة المنسدلة لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG)؛ أختر مجموعة تجميع إرتباطات (LAG) تكون واجهة لبروتوكول IPv6.

· شبكة VLAN — من القائمة المنسدلة لشبكة VLAN؛ أختر شبكة VLAN التي ستصبح واجهة IPv6.

· نفق ISATAP — تم تكوين نفق تلقائي لعنونة بروتوكول النفق داخل الموقع (ISATAP) كواجهة IPv6. يتم إستخدام أنفاق ISATAP لإرسال حركة مرور البيانات بين شبكتين IPv6 عبر شبكة IPv4.

الخطوة 4. أدخل عدد محاولات "الكشف عن العناوين المكررة" (DAD) في حقل "عدد محاولات DAD". هذا هو عدد رسائل الالتماس المجاور التي يتم إرسالها بالتتابع عبر شبكة للتحقق من أن عنوان IPv6 جديد للبث الأحادي فريد قبل تعيينه. أدخل صفر لتعطيل هذه الميزة.

الخطوة 5. (إختياري) تحقق من التمكين في حقل التكوين التلقائي لعنوان IPv6 لتمكين التكوين التلقائي لعنوان IPv6 عديم الحالة. وهذا يسمح بتعيين عناوين IP المحلية والعالمية للموقع تلقائيا استنادا إلى إعلانات الموجه التي يتم استقبالها على الواجهة.

الخطوة 6. (إختياري) تحقق من التمكين في حقل رسائل ICMPv6 لتمكين رسائل ICMPv6. تشير هذه الرسائل إلى الخادم حول الأخطاء ولكن لا تقوم بالتحميل الزائد على الخادم.

الخطوة 7. طقطقة يطبق. يتم إنشاء واجهة IPv6.

ملاحظة: انقر فوق جدول عناوين IPv6 لتعيين عناوين IPv6 يدويا إلى الواجهة.

تحرير واجهة IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (الإدارة) > واجهة الإدارة > واجهة IPv6 عندما يكون المحول في وضع الطبقة 2 أو تكوين IP > الإدارة وواجهات IP > واجهة IPv6 عندما يكون المحول في وضع الطبقة 3. يتم فتح صفحة واجهات IPv6:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار الخاصة بواجهة IPv6 التي تريد تحريرها.

الخطوة 3. انقر فوق تحرير. تظهر نافذة Edit IPv6.

يعرض حقل الواجهة الواجهة التي سيتم تحريرها.

الخطوة 4. أدخل عدد محاولات "الكشف عن العناوين المكررة" (DAD) في حقل "عدد محاولات DAD". هذا هو عدد رسائل الالتماس المجاور التي يتم إرسالها بالتتابع عبر شبكة للتحقق من أن عنوان IPv6 جديد للبث الأحادي فريد قبل تعيينه. أدخل صفر لتعطيل هذه الميزة.

الخطوة 5. (إختياري) تحقق من التمكين في حقل التكوين التلقائي لعنوان IPv6 لتمكين التكوين التلقائي لعنوان IPv6 عديم الحالة. وهذا يسمح بتعيين عناوين IP المحلية والعالمية للموقع تلقائيا استنادا إلى إعلانات الموجه التي يتم استقبالها على الواجهة.

الخطوة 6. (إختياري) تحقق من التمكين في حقل رسائل ICMPv6 لتمكين رسائل ICMPv6. تشير هذه الرسائل إلى الخادم حول الأخطاء ولكن لا تقوم بالتحميل الزائد على الخادم.

الخطوة 7. طقطقة يطبق. يتم حفظ تكوين واجهة IPv6.

حذف واجهة IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (الإدارة) > واجهة الإدارة > واجهة IPv6 عندما يكون المحول في وضع الطبقة 2 أو تكوين IP > الإدارة وواجهات IP > واجهة IPv6 عندما يكون المحول في وضع الطبقة 3. يتم فتح صفحة واجهات IPv6:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار الخاصة بواجهة IPv6 التي تريد حذفها.

الخطوة 3. انقر فوق حذف. يتم حذف واجهة IPv6.

عناوين IPv6

إضافة عنوان IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (الإدارة) > واجهة الإدارة > عناوين IPv6 عندما يكون المحول في وضع الطبقة 2 أو تكوين IP > الإدارة وواجهات IP > عناوين IPv6 عندما يكون المحول في وضع الطبقة 3. يتم فتح صفحة عناوين IPv6:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة اسم الواجهة، أختر واجهة يتم تعيين عنوان IPv6 لها وانقر فوق انتقال. يتم عرض عناوين IPv6 التي تم تكوينها للواجهة.

الخطوة 3. انقر فوق إضافة لتكوين عنوان IPv6 إلى الواجهة المحددة. يظهر نافذة إضافة عنوان IPv6.

يعرض حقل واجهة IPv6 الواجهة التي سيتم تكوينها.

الخطوة 4. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع نوع عنوان IPv6 المرغوب في حقل نوع عنوان IPv6.

· إرتباط محلي — عنوان IPv6 هو عنوان إرتباط محلي. يتم إستخدام عناوين الارتباط المحلية لاتصالات LAN الداخلية وهي ليست قابلة للتوجيه. البادئة الخاصة بعنوان الارتباط المحلي هي FF80.

· عمومي — عنوان IPv6 هو عنوان عمومي. عنوان عمومي هو عنوان أحادي البث يكون فريدا على مستوى عالمي وقابلا للتوجيه.

الخطوة 5. أدخل عنوان IPv6 الذي سيتم تعيينه لواجهة IPv6 في حقل عنوان IPv6.

الخطوة 6. إذا كان نوع عنوان IPv6 عموميا، فأدخل طول البادئة للعنوان في حقل طول البادئة. يحدد طول البادئة نطاق عناوين IP التي تشكل الشبكة الفرعية. يحدد طول البادئة عدد وحدات بت الشبكة في عنوان IPv6. على سبيل المثال، يعتبر طول البادئة البالغ 64 وحدة بت الأولى وحدات بت على أنها وحدات بت شبكة. وهذا يترك وحدات بت 64 الأخيرة كوحدات بت للمضيف.

الخطوة 7. (إختياري) إذا كان نوع عنوان IPv6 عموميا، فتحقق من تمكين في حقل EUI-64 لتمكين المعرف الفريد الموسع 64. يسمح EUI-64 للمضيف بتعيين نفسه عنوان IPv6 فريد من فئة 64 بت دون الحاجة إلى التكوين اليدوي أو خادم DHCP. عند إستخدام EUI-64، ال 48-بت MAC عنوان من أداة ينقسم إلى إثنان جزء. تشكل 24 وحدة بت في أقصى اليسار من عنوان MAC 24 وحدة بت في أقصى اليسار من عنوان IPv6. تعمل 24 وحدة بت في أقصى اليمين من عنوان MAC على تكوين 24 وحدة بت في أقصى اليمين من عنوان IPv6. لإكمال عنوان IPv6، يدرج EUI-64 القيمة السداسية العشرية FFFE في المنتصف.

الخطوة 8. طقطقة يطبق. تم تكوين عنوان IPv6 إلى واجهة IPv6.

ملاحظة: انقر فوق جدول واجهة IPv6 لعرض واجهات IPv6 التي تم تكوينها.

حذف عنوان IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (الإدارة) > واجهة الإدارة > عناوين IPv6 عندما يكون المحول في وضع الطبقة 2 أو تكوين IP > الإدارة وواجهات IP > عناوين IPv6 عندما يكون المحول في وضع الطبقة 3. يتم فتح صفحة عناوين IPv6:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار للواجهة التي تريد حذفها.

الخطوة 3. انقر فوق حذف. يتم حذف عنوان IPv6.

ملاحظة: يرجع الإدخال إلى العنوان الافتراضي بمجرد حذف عنوان IPv6 الذي تم تكوينه.