الهدف

إعدادات النظام هي ميزة توفر المعلومات الأساسية للمحول، مثل وصف النظام والموقع وجهة الاتصال. توفر هذه الحقول طريقة للمستخدمين للاتصال بالمسؤول بشأن المساعدة في الشبكة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات النظام على المحولات المدارة 200/300 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إعدادات النظام

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعدادات النظام. تظهر صفحة إعدادات النظام:

يعرض حقل وصف النظام وصف المحول.

الخطوة 2. أدخل الموقع الفعلي للمحول في حقل موقع النظام. ويتم إستخدام هذا المحول حتى يتمكن مستخدمو الشبكة من معرفة الموقع الفعلي للمحول.

الخطوة 3. أدخل معلومات جهة الاتصال الخاصة بمسؤول المحول في حقل جهة اتصال النظام. ويتم إستخدام هذا المحول حتى يتمكن مستخدمو الشبكة من الاتصال بمسؤول المحول.

الخطوة 4. انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع اسم المضيف المطلوب في حقل اسم المضيف. يتم إستخدام اسم المضيف في موجه أوامر CLI.

· إستخدام الافتراضي — إستخدام اسم المضيف الافتراضي للمحول. تنسيق اسم المضيف الافتراضي هو Switch123، حيث تمثل 123 آخر ثلاث وحدات بايت من عنوان MAC الخاص بالمحول بتنسيق hex.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل اسم مضيف للمحول. يمكن إستخدام الحروف والأرقام والوصلات فقط. لا يمكن أن تبدأ أسماء الأجهزة المضيفة أو تنتهي بوصلة.

الخطوة 5. طقطقت ال لاسلكي زر أن يماثل إلى الوضع ب رغب من المفتاح في النظام أسلوب مجال.

· L2 — يعمل المحول في وضع الطبقة 2.

· L3 — يعمل المحول في وضع الطبقة الثالثة.

ملاحظة: يتوفر هذا الخيار فقط على المحولات المدارة من السلسلة 300. لا يمكن تشغيل المحولات المدارة من السلسلة 200 إلا في وضع الطبقة 2. في حالة تغيير وضع النظام، يلزم إعادة تعيين الجهاز.

الخطوة 6. (إختياري) أدخل شعار مخصص سيتم عرضه على شاشة تسجيل الدخول في حقل شعار تسجيل الدخول.

ملاحظة: انقر فوق معاينة.. لمعاينة الشعار المخصص.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق.