الهدف

يشرح هذا المقال كيفية تكوين عنوان IPv4 للحصول على وصول إداري إلى المحولات المدارة من السلسلة 200. باستخدام عنوان IPv4 هذا الذي تم تكوينه، يمكنك الوصول إلى المحول لإجراء مهام إدارية مختلفة، إما من خلال TELNET أو من خلال الأداة المساعدة لتكوين الويب.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين واجهة IPv4 الديناميكية

يشرح هذا القسم كيفية تمكين عناوين IPv4 الديناميكية على السلسلة المدارة 200 Series.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > واجهة الإدارة > واجهة IPv4. يتم فتح صفحة واجهة IPv4:

الخطوة 2. أخترت الإدارة VLAN يستعمل أن ينفذ المفتاح إما عن طريق TELNET أو من خلال ال web تشكيل أداة مساعدة من الإدارة VLAN قائمة منسدلة.

الخطوة 3. انقر فوق ديناميكي في حقل نوع عنوان IP لتمكين المحول من تعيين عناوين IP بشكل ديناميكي.

الخطوة 4. (إختياري) في حقل تجديد عنوان IP الآن، للحصول على عنوان IP جديد، حدد خانة الاختيار تجديد عنوان IP الآن.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

تكوين واجهة IPv4 الثابتة

يشرح هذا القسم كيفية تكوين عناوين IP الثابتة على محولات إدارة السلسلة 200.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > واجهة الإدارة > واجهة IPv4. يتم فتح صفحة واجهة IPv4:

الخطوة 2. أخترت الإدارة VLAN يستعمل أن ينفذ المفتاح إما عن طريق TELNET أو من خلال ال web تشكيل أداة مساعدة من الإدارة VLAN قائمة منسدلة.

الخطوة 3. انقر فوق ثابت لتكوين عناوين IPv4 الثابتة في حقل نوع عنوان IP.

الخطوة 4. أدخل عنوان IPv4 المطلوب في حقل عنوان IP.

الخطوة 5. انقر زر الخيار الخاص بأحد الخيارات المتاحة في حقل القناع لإدخال عنوان قناع الشبكة الفرعية:

· قناع الشبكة — يسمح لك بإدخال قناع الشبكة الفرعية الذي يتوافق مع عنوان IP الذي تم إدخاله في الخطوة 4.

· طول البادئة — يسمح لك بإدخال قناع الشبكة الفرعية لعنوان IP الذي تم إدخاله في الخطوة 4 بتنسيق البادئة.

الخطوة 6. انقر فوق زر الراديو من أحد الخيارات المتاحة لتعريف عنوان IP للعبارة الافتراضية في حقل العبارة الافتراضية الإدارية:

· معرف من قبل المستخدم — يسمح لك بتكوين بوابة افتراضية. أدخل عنوان IP المناسب في الحقل المجاور.

· بلا — انقر فوق هذا الخيار في حالة عدم تكوين أية بوابة افتراضية.

ملاحظة: يعرض حقل العبارة الافتراضية التشغيلية عنوان IP الخاص بالبوابة الافتراضية الحالية.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.