الهدف

بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) هو بروتوكول طبقة إرتباط Cisco خاص يسمح لأجهزة Cisco بالاتصال بغض النظر عن اتصال IP. يتم إستخدامه بشكل أساسي لتوصيل عناوين البروتوكول وإمكانات الجهاز. يرسل CDP إطارات تحتوي على قيم طول النوع (TLVs)، والتي تكون خصائص مختلفة للمنفذ و/أو الاتصال.

يشرح هذا المستند المعلومات المعروضة على صفحة معلومات الجوار ل CDP في المحولات المدارة فئة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

معلومات جوار CDP

يشرح هذا القسم كيفية الوصول إلى صفحة معلومات جوار CDP، ويغطي المعلومات المقدمة من بروتوكول CDP حول الأجهزة المتصلة والجيران والمحول.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > اكتشاف - CDP > معلومات الجوار ل CDP. يتم فتح صفحة معلومات الجوار ل CDP:

الخطوة 2. (إختياري) لتصفية المعلومات حول الجيران المتصلين على واجهة معينة، في حقل التصفية، حدد خانة الاختيار مرشح، واختر واجهة من الواجهة المحلية مساوية للقائمة المنسدلة، وانقر فوق انتقال.

الخطوة 3. (إختياري) لمسح بحث عن عامل تصفية، انقر فوق مسح عامل التصفية.

الخطوة 4. (إختياري) لمسح جدول معلومات برنامج CDP المجاور، انقر فوق مسح الجدول.

الخطوة 5. (إختياري) لتحديث جدول معلومات الجوار ل CDP، انقر فوق تحديث.

يتم عرض جدول يحتوي على جميع الأجهزة التي كون المحول معها علاقة CDP. إنه يعرض معلومات أساسية لكل جهاز مجاور.

· معرف الجهاز — يعرض إما عنوان MAC أو الرقم التسلسلي للجهاز المجاور.

· الواجهة المحلية — يعرض المنفذ الفعلي الذي يتم توصيل الجهاز المجاور به على المحول المحلي.

· إصدار الإعلان — يعرض إصدار CDP الذي يتم إستخدامه.

· مدة البقاء (ثانية) — يعرض الفترة الزمنية التي تم خلالها تلقي حزمة CDP.

· الإمكانات — يعرض أنواع العمليات التي يمكن أن ينفذها الجهاز المجاور.

· النظام الأساسي — يعرض اسم النظام الأساسي للجهاز المجاور ورقمه ومعرف المنتج (PID).

· الواجهة المجاورة — يعرض المنفذ على الجهاز المجاور الذي يتم توصيل المحول به.

الخطوة 6. لعرض معلومات تفصيلية حول جهاز مجاور، انقر فوق زر الاختيار الخاص بالجهاز ثم انقر فوق تفاصيل. تظهر نافذة تفاصيل الجوار ل CDP.

· معرف الجهاز TLV — يعرض إما عنوان MAC أو الرقم التسلسلي للجهاز المجاور.

· الواجهة المحلية — يعرض المنفذ الفعلي الذي يتم توصيل الجهاز المجاور به على المحول المحلي.

· إصدار الإعلان — يعرض إصدار CDP الجاري إستخدامه.

· مدة البقاء — يعرض الفترة الزمنية التي تم خلالها تلقي حزمة CDP في ثوان.

· الإمكانات — يعرض أنواع العمليات التي يمكن أن ينفذها الجهاز المجاور.

· النظام الأساسي — يعرض اسم النظام الأساسي للجهاز المجاور ورقمه ومعرف المنتج (PID).

· الواجهة المجاورة — يعرض المنفذ على الجهاز المجاور الذي يتم توصيل المحول به.

· شبكة VLAN الأصلية — يعرض شبكة VLAN الأصلية للمنفذ على الجهاز المجاور.

· الإرسال ثنائي الإتجاه — يعرض ما إذا كان المنفذ الموجود على الجهاز المجاور يعمل في وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل أو أحادي الإتجاه.

· العناوين — يعرض عناوين طبقة الشبكة المعينة على الجهاز المجاور.

· يتم سحب الطاقة — يعرض كمية الطاقة المستهلكة على واجهة الجهاز المجاور.

· الإصدار — يعرض البرنامج الثابت الذي يتم تشغيله حاليا على الجهاز المجاور.