الأهداف

بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) هو بروتوكول طبقة إرتباط Cisco خاص يسمح لأجهزة Cisco بالاتصال بغض النظر عن اتصال IP. يتم إستخدامه بشكل أساسي لتوصيل عناوين البروتوكول وإمكانات الجهاز. يرسل CDP إطارات تحتوي على قيم طول النوع (TLVs)، والتي هي حقول تحتوي على خصائص مختلفة للمنفذ و/أو الاتصال. تعرض صفحة معلومات CDP المحلية المعلومات التي يتم الإعلان عنها بواسطة بروتوكول CDP حول الجهاز المحلي.

يشرح هذا المقال المعلومات المعروضة على صفحة المعلومات المحلية CDP على المحولات المدارة من السلسلة 200 و 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

معلومات CDP المحلية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > اكتشاف - CDP > معلومات CDP المحلية. يتم فتح صفحة معلومات CDP المحلية:

الخطوة 2. أختر المنفذ الذي تريد عرض المعلومات له من القائمة المنسدلة "الواجهة".

يعرض التالي المعلومات التي يعلن عنها المنفذ في حزم CDP.

· دولة CDP — حالة CDP للمنفذ المحدد.

· نوع معرف الجهاز — نوع معرف الجهاز المعلن عنه. يعرض هذا الحقل عنوان MAC أو الرقم التسلسلي.

· معرف الجهاز — معرف الجهاز. هذا إما ال MAC عنوان أو رقم تسلسلي من المفتاح.

· العنوان — عنوان (عناوين) طبقة الشبكة المعينة للمنفذ المحدد.

· معرف المنفذ — معرف المنفذ المحدد.

· الإمكانات — إمكانات الجهاز المعلن عنها. يعلن المحول عن قدرته على التحويل واستخدام بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP).

· الإصدار — إصدار البرنامج الحالي للمحول.

· النظام الأساسي — اسم النظام الأساسي ورقمه ومعرف المنتج (PID) الخاص بالمحول.

· شبكة VLAN الأصلية — معرف شبكة VLAN الأصلية.

· الإرسال ثنائي الإتجاه — يعرض ما إذا كان المنفذ في وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل أو النصف. سيقوم وضع الإرسال أحادي الإتجاه بتقييد شركاء الارتباط على الاتصال بطريقة واحدة. هذا يعني أن أحد شركاء الارتباط فقط يمكنه إرسال البيانات في كل مرة. يسمح وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل لشركاء الارتباط باستقبال البيانات وإرسالها في آن واحد.

· معرف الجهاز — نوع الجهاز المرفق بالمنفذ المحدد. بالنسبة لمعظم الأجهزة غير التابعة لشركة Cisco، سيكون معرف الجهاز هو 1.

· معرف شبكة VLAN الخاصة بالجهاز — معرف شبكة VLAN الخاص بالجهاز المرفق.

· الثقة الممتدة - حالة الثقة الممتدة على المنفذ. إذا كان المضيف أو الخادم الذي يتم إستلام الحزمة منه موثوقا، يتم السماح لهذا المضيف بتمييز الحزم بقيم الأولوية. إذا لم يكن المضيف أو الخادم الذي تم إستلام الحزمة منه موثوقا به، فسيتم إستخدام CoS لحقل المنافذ غير الموثوق بها.

· CoS/802.1p للمنافذ غير الموثوق بها — قيمة أولوية CoS المعطاة لجميع الحزم على المنفذ إذا تم تعطيل الثقة الموسعة على المنفذ.

· معرف الطلب — يرجع معرف طلب الطاقة الأخير الذي تم تلقيه إلى حقل معرف الطلب الذي تم تلقيه آخر مرة في طاقة TLV المطلوبة. يكون 0 إذا لم يتم تلقي أي طاقة مطلوبة TLV منذ أن أصبح المنفذ آخر مرة نشطا.

· معرف إدارة الطاقة — يتزايد هذا الحقل بمقدار واحد في كل مرة يتغير فيها حقلي الطاقة "المتاحة" أو "الإدارة"، يتم تلقي طاقة TLV المطلوبة مع حقل معرف الطلب الذي يختلف عن آخر مجموعة تم تلقيها، أو عند تعطل المنفذ.

· الطاقة المتوفرة — مقدار الطاقة المستهلكة بواسطة المنفذ المحدد بالواط.

· مستوى طاقة الإدارة — طلب المورد إلى الجهاز الذي يتم تشغيله لاستهلاك الطاقة TLV. لا تعرض المحولات 200/300 دائما أي تفضيل لأن المحول موفر طاقة.