الهدف

بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) هو بروتوكول مصمم لأغراض البث المتعدد. باستخدام IGMP، يمكنك إنشاء عضوية مجموعة بين مستخدمين مختلفين داخل شبكة. يستخدم IGMP بشكل رئيسي لتدفق الوسائط المتعددة، مثل دردشة الفيديو، بين مستخدمين مختلفين (من مستخدم إلى عدة مستخدمين أو مستخدمين إلى عدة مستخدمين) في شبكة. وعلى الجانب الآخر، يقصد بمصطلح التطفل المصطلح المستخدم عندما يقوم طرف ثالث في اتصال ما بالاستماع إلى حركة مرور بيانات الاتصال الحالية أو ملاحظتها. لذلك، فإن التطفل على بروتوكول IGMP هو عملية تستمع بشكل خاص إلى حركة مرور البث المتعدد. افتراضيا، ال 300 sery يدير مفتاح يرسل كل multicast إطار إلى all the ميناء أن يكون عينت إلى VLAN خاص. هذا السلوك غير آمن وقد تنتهي إطارات البث المتعدد في المكان الخطأ. أنت يستطيع مكنت يتطفل IGMP أن يرسل multicast حركة مرور إلى فقط يسجل multicast زبون على ميناء خاص من المفتاح. بهذه الطريقة، تتم إعادة توجيه إطارات البث المتعدد فقط إلى عميل بث متعدد محدد داخل شبكة VLAN بدلا من جميع المستخدمين في شبكة VLAN هذه.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين التطفل على محولات IGMP المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تمكين بث الجسر المتعدد

لكي يعمل التطفل على بروتوكول IGMP، يجب تمكين بث الجسر المتعدد.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البث المتعدد > خصائص. يتم فتح صفحة الخصائص:

الخطوة 2. في حقل حالة تصفية البث المتعدد Bridge، حدد خانة الاختيار تمكين.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق.

ملاحظة: للحصول على معلومات حول كيفية تكوين خصائص البث المتعدد، ارجع إلى تكوين خصائص البث المتعدد للمقالة على المحولات المدارة من السلسلة 300.

تكوين التطفل على بروتوكول IGMP على شبكة VLAN

تكوين التطفل على بروتوكول IGMP على شبكة VLAN واحدة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البث المتعدد > التطفل على بروتوكول IGMP. يتم فتح صفحة التطفل على بروتوكول IGMP:

الخطوة 2. حدد تمكين لبدء التطفل على بروتوكول IGMP بشكل عام.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق.

الخطوة 4. انقر زر الراديو الذي يتوافق مع شبكة VLAN التي تريد تطبيق التطفل على بروتوكول IGMP عليها.

الخطوة 5. انقر فوق تحرير.

تظهر نافذة تحرير التطفل على بروتوكول العبارة الداخلية (IGMP).

الخطوة 6. في حقل حالة التطفل على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)، حدد خانة الاختيار تمكين. يراقب هذا خيار الحركة مرور أن يحدد أي مضيف طلب multicast حركة مرور.

الخطوة 7. في حقل التعرف التلقائي على المنافذ MRexternal Ports، حدد خانة الاختيار تمكين. يعلم هذا الخيار تلقائيا المنافذ المحددة التي يتم توصيل MRexternal بها. MRexternal هو موجه مصمم لتوجيه حزم البث المتعدد بشكل صحيح.

الخطوة 8. في حقل قوة الاستعلام، أدخل عدد الاستعلامات التي يقوم المحول بتنفيذها للاتصال بمضيف. إذا لم يتم تلقي إستجابة، يقوم المحول بحذف معلومات المضيف.

الخطوة 9. في حقل الفاصل الزمني للاستعلام، أدخل الفاصل الزمني بين رسائل الاستعلام المرسلة.

الخطوة 10. في حقل الحد الأقصى للاستجابات، أدخل الوقت بالثواني الذي يتم فيه منح المضيف للاستجابة لاستعلام.

الخطوة 11. في حقل آخر عداد لاستعلامات الأعضاء، انقر فوق أحد ما يلي:

· إستخدام الافتراضي — يستخدم هذا الخيار العدد الافتراضي للاستعلامات الخاصة بمجموعة IGMP التي سيتم إرسالها قبل أن يفترض المحول عدم وجود أي أعضاء آخرين في المجموعة.

· معرف من قبل المستخدم — يتيح لك هذا الخيار إدخال عدد محدد من استعلامات مجموعة IGMP المراد إرسالها قبل أن يفترض المحول عدم وجود أي أعضاء آخرين في المجموعة.

الخطوة 12. في حقل الفاصل الزمني الأخير لاستعلام العضو، أدخل الحد الأقصى لتأخير الاستجابة المستخدم في حالة عدم قدرة المحول على قراءة قيمة الحد الأقصى لفاصل الاستجابة من الاستعلامات الخاصة بالمجموعة.

الخطوة 13. في حقل المغادرة الفورية، حدد خانة الاختيار تمكين لحظر تدفق البث المتعدد بشكل أسرع الذي تم إرساله إلى منفذ عضو في حالة تلقي رسالة "مغادرة مجموعة IGMP".

الخطوة 14. في حقل حالة مستعلم IGMP، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين مستعلم IGMP.

الخطوة 15. في حقل عنوان IP لمصدر الاستعلام الإداري، انقر فوق أحد أزرار الاختيار التالية:

· تلقائي — يختار هذا الخيار عنوان IP الخاص بالإدارة.

· معرف من قبل المستخدم — يتيح لك هذا الخيار إختيار عنوان IP الذي تختاره من القائمة المنسدلة.

الخطوة 16. في حقل إصدار مستعلم IGMP، انقر فوق IGMPv3 إذا كانت في شبكة VLAN هذه هناك محولات أو موجهات بث متعدد تقوم بإعادة توجيه البث المتعدد ل IP الخاص بالمصدر؛ وإلا، انقر فوق IGMPv2.

ملاحظة: تعرض المعلومات الموجودة على الجانب الأيمن من نافذة تحرير التطفل على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) تكوين بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) الحالي.

يتم عرض المعلومات التالية:

· حالة IGMP التشغيلية — حالة IGMP الحالية لشبكة VLAN المختارة.

· متانة الاستعلام التشغيلي — قيمة متانة الاستعلام الحالية لشبكة VLAN المختارة.

· الفاصل الزمني للاستعلام التشغيلي — قيمة الفاصل الزمني للاستعلام الحالي لشبكة VLAN المختارة.

· الفاصل الزمني للاستجابة القصوى للاستعلام التشغيلي — قيمة الفاصل الزمني للاستجابة القصوى للاستعلام الحالي لشبكة VLAN المختارة.

· آخر فاصل زمني لاستجابة العضو أثناء التشغيل — آخر قيمة للفاصل الزمني لاستجابة العضو لشبكة VLAN المختارة.

· عداد استعلام آخر عضو قابل للتشغيل — آخر قيمة عداد استعلام عضو لشبكة VLAN المختارة.

· الفاصل الزمني لاستعلام العضو الأخير أثناء التشغيل — آخر قيمة للفاصل الزمني لاستعلام العضو لشبكة VLAN المختارة.

· عنوان IP لمصدر الاستعلام التشغيلي — عنوان IP الحالي لمصدر الاستعلام لشبكة VLAN المختارة.

الخطوة 17. انقر فوق تطبيق.

تكوين التطفل على بروتوكول IGMP على شبكات VLAN متعددة

يشرح هذا القسم كيفية تطبيق تكوين التطفل على بروتوكول IGMP لشبكة VLAN معينة، في شبكات VLAN متعددة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البث المتعدد > التطفل على بروتوكول IGMP. يتم فتح صفحة التطفل على بروتوكول IGMP:

الخطوة 2. طقطقت ال VLAN مع ال IGMP يتطفل تشكيل أن أنت تريد أن يطبق على آخر VLANs.

الخطوة 3. انقر على نسخ الإعدادات. يظهر نافذة إعدادات النسخ.

الخطوة 4. في الحقل المتوفر، أدخل شبكات VLAN التي تريد تطبيق تكوين التطفل على بروتوكول IGMP الخاص بشبكة VLAN التي تم إختيارها مسبقا. أنت يستطيع دخلت كل VLAN أو مدى من VLANs يؤسس على هم رقم مدخل من ال igmp يتطفل طاولة، مثل 1، 2 أو 1-2، أو مع هم id VLAN، مثل VLAN1، VLAN2 أو VLAN1-VLAN2.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق.