الهدف

الاتصال النفقي عبارة عن ميزة تنقل الحزم من نوع واحد من الشبكة عبر شبكة من نوع مختلف. بروتوكول عنونة النفق التلقائي داخل الموقع (ISATAP) هو نوع نفق IPv6 الذي يتم إستخدامه لتضمين حزم IPv6 داخل حزم IPv4 للإرسال عبر شبكات IPv4.

يتم إنشاء عناوين IPv6 من خلال إستخدام عنوان IPv4 لتحديد معرف الواجهة الخاص به وبادئة سداسية عشرية. يتم تمثيل معرف الواجهة ب: 5EFE:a.b.c.d، حيث يكون a.b.c.d ترميز عشري IPv4 منقوط. لذلك يعطي معرف الواجهة فيما يتعلق ب 176.8.168.132 وبادئة FE80 عنوان نفق ISATAP ل FE80::5EFE:176.8.168.132.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين نفق ISATAP على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

نفق IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (الإدارة) > واجهة الإدارة > نفق IPv6 إذا كان المحول في وضع الطبقة 2 أو تكوين IP > الإدارة وواجهة IP > نفق IPv6 إذا كان المحول في وضع الطبقة 3. يتم فتح صفحة نفق IPv6:

تعرض الحقول التالية معلومات حول النفق

· رقم النفق — رقم مجال موجه النفق التلقائي.

· نوع النفق — نوع النفق الذي يتم تعيينه بشكل افتراضي ك ISATAP.

الخطوة 2. طقطقت ال لاسلكي زر أن يماثل إلى النفق مصدر عنوان في المصدر IPv4 عنوان مجال.

· تلقائي — يحدد المحول تلقائيا أقل عنوان IPv4 من جميع الواجهات الأخرى التي تم تكوينها على المحول.

· لا شيء — تم تعطيل نفق ISATAP.

· يدوي — أدخل عنوان IPv4 المصدر المطلوب. يجب أن يكون هذا العنوان أحد عناوين IPv4 لواجهات المحولات.

الخطوة 3. انقر فوق زر الراديو الذي يتوافق مع اسم النفق المطلوب في حقل اسم مجال موجه النفق. يمثل هذا اسم مجال موجه النفق التلقائي.

· إستخدام الافتراضي — بشكل افتراضي، يكون اسم مجال موجه النفق هو ISATAP.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل اسم مجال موجه النفق.

الخطوة 4. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع الطريقة المطلوبة التي يتم فيها تعريف فواصل الاستعلام في حقل الفاصل الزمني للاستعلام. يشير الفاصل الزمني للاستعلام إلى عدد الثواني بين استعلامات DNS. يتم إستخدام استعلام DNS لحل اسم مجال النفق في عنوان IP.

· إستخدام الافتراضي — بشكل افتراضي، يتم إستخدام قيمة 10 ثوان كفاصل استعلام.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل وقت الفاصل الزمني للاستعلام المطلوب.

الخطوة 5. انقر فوق الزر التبادلي الذي يماثل الطريقة المطلوبة التي يتم فيها تحديد الفاصل الزمني للبحث عن ISATAP في حقل الفاصل الزمني للبحث عن ISATAP. يتم إستخدام رسائل التماس ISATAP للإعلان عن واجهة ISATAP. لا يحدث هذا إلا إذا لم يكن هناك موجه ISATAP نشط.

· إستخدام الافتراضي — بشكل افتراضي، يتم إستخدام قيمة 10 ثوان كفترة التماس.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل فترة الالتماس المطلوبة.

الخطوة 6. انقر زر الخيار الذي يتوافق مع القوة ISATAP المطلوبة في حقل متانة ISATAP. يتم إستخدام هذا لحساب الفاصل الزمني لاستعلامات إستفسارات إستجداء DNS أو الموجه. هذا هو عدد رسائل التحديث: كلما زاد الرقم، كلما زاد تكرار الاستعلامات.

· إستخدام القيمة الافتراضية — يتم إستخدام القيمة 3 بشكل افتراضي.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل أمان ISATAP المطلوب.

ملاحظة: لن يكون نفق ISATAP قيد التشغيل إذا لم تكن واجهة IPv4 قيد التشغيل.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق. تم تكوين نفق ISATAP.