الهدف

يوفر اكتشاف نقطة نهاية الوسائط (MED) لبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) إمكانات إضافية لدعم أجهزة نقطة نهاية الوسائط مثل تمكين الإعلان عن سياسات الشبكة لتطبيقات مثل الصوت أو الفيديو واكتشاف موقع الجهاز ومعلومات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. بروتوكول LLDP وبروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) هما بروتوكولان متماثلان، والفرق هو أن بروتوكول LLDP يسهل قابلية التشغيل البيني للمورد وأن بروتوكول CDP هو بروتوكول Cisco الخاص. يمكن إستخدام بروتوكول LLDP في السيناريوهات التي يحتاج فيها المستخدم إلى العمل بين الأجهزة التي ليست مملوكة لشركة Cisco والأجهزة التي تكون مملوكة لشركة Cisco.

ويعد بروتوكول LLDP مفيدا لمسؤولي الشبكة لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يعطي المفتاح all the معلومة حول الحالي LLDP حالة الميناء. يمكن لمسؤول الشبكة إستخدام هذه المعلومات لإصلاح مشاكل الاتصال داخل الشبكة.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية عرض إحصائيات LLDP على المحول.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx200 Series

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 — SX200، SX300، SX500

- 2.2.5.68 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

عرض إحصائيات LLDP على محول ما

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر إدارة > اكتشاف - LLDP > إحصائيات LLDP.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة على نموذج الجهاز. في هذا المثال، يتم إستخدام SG350X-48MP.

يعرض جدول إحصائيات LLDP المعلومات الإحصائية التالية لبروتوكول LLDP لكل منفذ:

- الواجهة — معرف الواجهة. هذا يستطيع أيضا كنت ال خارج النطاق (OOB) ميناء.

- إطارات Tx — الإطارات المرسلة.

- إجمالي عدد الإطارات المرسلة.

- إطارات Rx — الإطارات المستلمة.

- إجمالي عدد الإطارات المستلمة.

- تم التخلص من - إجمالي عدد الإطارات المستلمة التي تم التخلص منها.

- الأخطاء — إجمالي عدد الإطارات المستلمة التي تحتوي على أخطاء.

- RX TLVs — قيم نوع الإطار المستلمة (TLVs).

- تم التخلص منه - إجمالي عدد TLVs المستلمة التي تم التخلص منها.

- غير معترف بها - العدد الإجمالي من حالات TLV المستلمة التي لم يتم التعرف عليها.

- عدد مرات حذف معلومات الجوار — عدد الجيران على الواجهة التي تم حذف معلوماتهم بعد انتهاء مدة البقاء (TTL) أو الوقت بالثواني الذي يظل فيه المجاور نشطا على قيمة الواجهة ينتهي.

الخطوة 2. (إختياري) انقر فوق تحديث لعرض أحدث الإحصائيات.

يجب عليك الآن عرض إحصائيات LLDP على المحول لديك.