الأهداف

تتمثل الوظائف الرئيسية لبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) في التأكد من أن أجهزة الشبكة المثبتة على شبكة معينة تقوم بالإعلان عن نفسها بشكل صحيح لجيرانها وتمكين الجهاز من تخزين معلومات اكتشاف الأجهزة المجاورة له. هذا البروتوكول مفيد لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. توفر المحولات المدارة فئة 300 خصائص مختلفة لبروتوكول LLDP يمكنك تكوينها يدويا. بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على معلومات أكثر دقة حول الأحداث المختلفة في شبكتك بحيث يمكنك اكتشاف مشكلة الاتصال المحتملة بسرعة أكبر. توضح هذه المقالة كيفية تكوين خصائص LLDP على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إعداد خصائص LLDP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > اكتشاف - LLDP > خصائص. يتم فتح صفحة الخصائص:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين LLDP على المحول في حقل حالة LLDP.

ملاحظة: في حالة عدم تمكين بروتوكول LLDP، انقر فوق زر الاختيار للحصول على الإجراء الذي ترغب في إتخاذه في حالة تلقي حزمة تطابق المعايير المحددة:

· التصفية — يحذف الحزمة.

· تدفق — إعادة توجيه الحزمة إلى جميع أعضاء شبكة VLAN.

الخطوة 3. يعمل حقل "الفاصل الزمني للإعلان عن TLV" على تعيين المعدل بالثواني التي يتم فيها إرسال تحديثات إعلان LLDP. انقر زر الاختيار الخاص بأحد الخيارات المتاحة لتعيين المعلمة:

· إستخدام الافتراضي — يتم إستخدام قيمة افتراضية لهذه المعلمة.

· معرف من قبل المستخدم — يمكن إدخال قيمة معرفة لهذه المعلمة في الحقل المحدد.

الخطوة 4. يحدد حقل فترة إعلام SNMP لتغيير المخطط الحد الأدنى للفاصل الزمني في الثواني للإعلامات عند تغيير مخطط المحول. انقر فوق الزر التبادلي لأحد الخيارات المتاحة لتعيين هذه المعلمة:

· إستخدام الافتراضي — يتم إستخدام قيمة افتراضية لهذه المعلمة.

· معرف من قبل المستخدم — يمكن إدخال قيمة معرفة لهذه المعلمة في الحقل المحدد.

الخطوة 5. يقوم حقل مضاعف الاحتجاز بتعيين مقدار الوقت الذي يتم فيه الاحتفاظ بحزم LLDP قبل تجاهل الحزم. تقاس هذه الوحدة بمضاعفات من ال TLV Advertising Interval. على سبيل المثال، إذا كان الفاصل الزمني لإعلانات TLV هو 20 ثانية ومضاعف التعليق هو 4، سيتم تجاهل حزم LLDP بعد 80 ثانية. انقر فوق زر الاختيار لأحد الخيارات المتاحة لتعيين هذه المعلمة:

· إستخدام الافتراضي — يتم إستخدام قيمة افتراضية لهذه المعلمة.

· معرف من قبل المستخدم — يمكن إدخال قيمة معرفة لهذه المعلمة في الحقل المحدد.

الخطوة 6. يقوم حقل إعادة تهيئة التأخير بتعيين الفاصل الزمني بالثواني التي تمر بين تعطيل LLDP وإعادة تهيئته. يأتي هذا الحدث بعد دورة تمكين/تعطيل LLDP. انقر فوق الزر التبادلي لأحد الخيارات المتاحة لتعيين هذه المعلمة:

· إستخدام الافتراضي — يتم إستخدام قيمة افتراضية لهذه المعلمة.

· معرف من قبل المستخدم — يمكن إدخال قيمة معرفة لهذه المعلمة في الحقل المحدد.

الخطوة 7. يقوم حقل تأخير الإرسال بتعيين مقدار الوقت بالثواني التي تمر بين عمليات إرسال إطار LLDP المتعاقبة. وهذا يرجع إلى التغييرات التي طرأت على قاعدة معلومات إدارة الأنظمة المحلية لبروتوكول LLDP. انقر فوق الزر التبادلي لأحد الخيارات المتاحة لتعيين هذه المعلمة:

· إستخدام الافتراضي — يتم إستخدام قيمة افتراضية لهذه المعلمة.

· معرف من قبل المستخدم — يمكن إدخال قيمة معرفة لهذه المعلمة في الحقل المحدد.

الخطوة 8. يحدد حقل "عدد مرات تكرار البدء السريع" عدد مرات إرسال حزم LLDP عند تهيئة آلية "البدء السريع LLDP-MED". يحدث هذا الحدث عند إرتباط جهاز نقطة نهاية وسائط جديدة بالمحول. أدخل في هذا الحقل عدد المرات المطلوب.

الخطوة 9. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين.