الهدف

هناك طريقة شائعة لتحسين الشبكة من خلال إستخدام جودة الخدمة (QoS). تعمل QoS من خلال ترتيب حركة مرور معينة للشبكة حسب الأولوية وفقا للمعايير المختلفة القابلة للتكوين. يتم إبطاء حركة المرور ذات الأولوية المنخفضة لتوفير سعة معالجة أفضل لحركة المرور ذات الأولوية الأعلى. تدعم سلسلة مبدلات Cisco المدارة أربعة قوائم انتظار، حيث تكون لقائمة الانتظار الرابعة أعلى أولوية. يمكن تكوين جودة الخدمة على محولات Cisco Series المدارة استنادا إلى أوضاع موثوق بها مختلفة.

يدعم المحول الأوضاع الموثوق بها التالية:

· فئة الخدمة (CoS / 802.1p) تسمح للمستخدم بتحديد أولوية حزم البيانات عندما يتم تخزين حركة مرور البيانات مؤقتا في المحول بسبب الازدحام. تتراوح قيم CoS من 0 إلى 7، حيث يكون ل 7 أعلى أولوية.

· تقوم نقطة كود خدمات IP المميزة (DSCP) باكتشاف الحزم استنادا إلى قيم DSCP الخاصة بها. يبقى علامة أولوية VLAN بدون تغيير.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين وضع الثقة بجودة الخدمة QoS CoS على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

CoS الافتراضي لجدول تعيين قائمة الانتظار

قيم 802.1p

قائمة الانتظار

ملاحظات

0

1

الخلفية

1

1

بذل قصارى الجهود

2

2

مجهود رائع

3

3

LSV الخاص بالتطبيق الهام SIP

4

3

الفيديو

5

4

افتراضي هاتف بروتوكول الإنترنت Voice Cisco IP

6

4

هاتف LSV RTP للتحكم في العمل البيني

7

4

التحكم في الشبكة

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تكوين جودة الخدمة

خصائص جودة الخدمة

يتم إستخدام صفحة خصائص جودة الخدمة لتمكين جودة الخدمة بشكل عام وتكوين وضع ثقة جودة الخدمة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر جودة الخدمة > عامة > خصائص جودة الخدمة. يتم فتح صفحة خصائص جودة الخدمة:

الخطوة 2. تحقق من تمكين في حقل وضع جودة الخدمة لتمكين جودة الخدمة على المحول.

الخطوة 3. طقطقت ال coS/802.1p لاسلكي زر في ال trust أسلوب مجال أن يشكل الثقة أسلوب ك CoS/802.1p. يحدد وضع الثقة كيفية إرسال حركة مرور بيانات الشبكة إلى قوائم الانتظار.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق. تم تكوين وضع الثقة بجودة الخدمة.

الخطوة 5. قم بالتمرير لأسفل إلى جدول تكوين جودة الخدمة واختر واجهة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة.

الخطوة 6. انقر فوق انتقال لعرض قائمة بالمنافذ أو مجموعات تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 7. انقر زر انتقاء المنفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي تريد تحريرها.

الخطوة 8. انقر فوق تحرير لتكوين الواجهة المحددة. يظهر ال edit قارن تشكيل نافذة.

الخطوة 9. (إختياري) انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع الواجهة المطلوبة.

· المنفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ" أختر المنفذ الذي تريد تكوينه. سيؤثر هذا فقط على المنفذ الواحد الذي تم إختياره.

· مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) — من القائمة المنسدلة لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG) أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لتكوينها. سيؤثر هذا على مجموعة المنافذ المحددة في تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 10. من القائمة المنسدلة الافتراضية CoS أختر قيمة CoS افتراضية للحزم الواردة التي لا تحتوي على علامة VLAN. قيمة 0 CoS لها الأولوية الأدنى بينما 7 لها الأولوية العليا.

الخطوة 11. انقر فوق تطبيق. تم تكوين قيمة CoS الافتراضية للواجهة.

إعدادات واجهة جودة الخدمة

يتم إستخدام صفحة إعدادات واجهة جودة الخدمة لتمكين جودة الخدمة لكل منفذ.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > عام > إعدادات الواجهة. تظهر صفحة إعدادات الواجهة:

الخطوة 2. أختر واجهة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة.

الخطوة 3. انقر فوق انتقال لعرض قائمة بالمنافذ أو مجموعات تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 4. انقر زر انتقاء المنفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي تريد تحريرها.

الخطوة 5. انقر فوق تحرير لتكوين الواجهة المحددة. يظهر الإطار تحرير إعدادات واجهة جودة الخدمة.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع الواجهة المطلوبة.

· المنفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ" أختر المنفذ الذي تريد تكوينه. سيؤثر هذا فقط على المنفذ الواحد الذي تم إختياره.

· مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) — من القائمة المنسدلة لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG) أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لتكوينها. سيؤثر هذا على مجموعة المنافذ المحددة في تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 7. تحقق من تمكين في حقل حالة جودة الخدمة. وهذا يعطي الأولوية لحركة المرور الواردة على الواجهة استنادا إلى وضع ثقة جودة الخدمة الذي تم تكوينه. في هذه الحالة، وضع الثقة CoS/802.1p. إذا تم تعطيل حالة جودة الخدمة، فإنه يتم تعيين جميع حركات المرور الواردة على الواجهة على قائمة انتظار أفضل الجهود ولا يتم تحديد الأولويات.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق. تم تكوين إعدادات الواجهة.

قائمة انتظار جودة الخدمة

يتم إستخدام صفحة قائمة الانتظار لتكوين أولوية قوائم انتظار الخروج.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر جودة الخدمة > عامة > قائمة الانتظار. يتم فتح صفحة قائمة الانتظار:

الخطوة 2. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع طريقة الجدولة المطلوبة لكل قائمة انتظار. وهذا يحدد كيفية معالجة حركة المرور.

· الأولوية الصارمة — يتم إرسال حركة مرور الخروج من قائمة انتظار ذات أولوية أعلى أولا. تتم معالجة حركة المرور من قائمة الانتظار ذات الأولوية الأدنى بعد إرسال حركة مرور قائمة الانتظار ذات الأولوية الأعلى جميعها.

· WRR — يرسل الترتيب الدوري المرجح (WRR) حركة مرور البيانات إلى قوائم الانتظار بما يتناسب مع وزن قائمة الانتظار. وهذا يعني إرسال المزيد من الحزم من قائمة انتظار ذات وزن أعلى. تتم خدمة قائمة الانتظار حتى يتم استيفاء الحصة النسبية لقائمة الانتظار هذه ثم يتم صيانة قائمة الانتظار التالية.

الخطوة 3. إذا تم تكوين أسلوب الجدولة على هيئة WRR، فأدخل قيمة الوزن لكل قائمة انتظار في حقل وزن WRR. تعطى قوائم الانتظار ذات الوزن الزائد عرض نطاق أكبر. يتم عرض النسبة المئوية للنطاق الترددي الذي تم منحه لقائمة الانتظار في ٪ من حقل النطاق الترددي ل WRR.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق. تم تكوين إعدادات قائمة الانتظار.

CoS/802.1p إلى قائمة الانتظار

يتم إستخدام صفحة CoS/802.1p to Queue لتعيين الحزم ذات علامات الأولوية 802.1p لقوائم انتظار الخروج.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر جودة الخدمة > عامة > CoS/802.1p إلى قائمة الانتظار. يتم فتح صفحة CoS/802.1p to Queue:

تعرض الحقول التالية معلومات عن قوائم انتظار الخروج.

· 802. 1p — علامة الأولوية 802. 1p لحزم الدخول. سيتم تعيين الحزم ذات علامة 802.1p إلى قائمة انتظار الخروج المطابقة.

· قائمة انتظار الإخراج — قائمة انتظار الخروج التي تم تعيينها لعلامة 802.1p المطابقة.

ملاحظة: يتم إعطاء الحزم التي لا تحمل علامة تمييز أولوية علامة تمييز استنادا إلى قيمة CoS الافتراضية التي تم تكوينها في صفحة خصائص جودة الخدمة.

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة قائمة انتظار الإخراج، أختر قائمة انتظار الإخراج التي سيتم إرسال الحزم إليها، مع علامة الأولوية 802.1 المطابقة.

ملاحظة: انقر فوق إستعادة الافتراضيات لاستعادة CoS الافتراضية لتكوين قائمة الانتظار.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق. تم تكوين إعدادات CoS إلى قائمة الانتظار.

النطاق الترددي

النطاق الترددي هو معدل إرسال الحزم على واجهة. يتم إستخدام صفحة النطاق الترددي لتكوين النطاق الترددي للمداخل والمخارج على أساس كل واجهة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر جودة الخدمة > عامة > النطاق الترددي. يتم فتح صفحة النطاق الترددي:

الخطوة 2. أختر واجهة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة.

الخطوة 3. انقر فوق انتقال لعرض قائمة بالمنافذ أو مجموعات تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 4. انقر زر انتقاء المنفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي تريد تحريرها.

الخطوة 5. انقر فوق تحرير لتكوين الواجهة المحددة. يظهر الإطار تحرير إعدادات واجهة جودة الخدمة.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع الواجهة المطلوبة.

· المنفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ" أختر المنفذ الذي تريد تكوينه. سيؤثر هذا فقط على المنفذ الواحد الذي تم إختياره.

· مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) — من القائمة المنسدلة لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG) أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لتكوينها. سيؤثر هذا على مجموعة المنافذ المحددة في تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

خطوة 7. (إختياري) فحصت يمكن في المدخل معدل حد مجال أن يشكل مدخل عرض نطاق على القارن. هذا هو النطاق الترددي للحزم التي يتم استقبالها على الواجهة. في حالة تعطيل هذا الخيار، يتم إستخدام القيمة الافتراضية التي تبلغ 100 كيلوبت.

الخطوة 8. إذا تم تمكين حد معدل الدخول، فأدخل النطاق الترددي المسموح به لمدخل الواجهة.

الخطوة 9. (إختياري) فحصت يمكن في مخرج معدل تشكيل مجال أن يشكل مخرج عرض نطاق على القارن. هذا هو النطاق الترددي للحزم التي يتم إرسالها من الواجهة. في حالة تعطيل هذا الخيار، يتم إستخدام القيمة الافتراضية التي تبلغ 64 كيلوبت.

الخطوة 10. إذا كان معدل تشكيل المخرج ممكنا، قم بإدخال الحقول التالية.

· معدل المعلومات الملتزم به (CIR) — النطاق الترددي المسموح به لمخرج الواجهة.

· حجم الاندفاع الملتزم به (CBS) — كمية البيانات التي يمكن إرسالها في دفعة واحدة على الواجهة.

الخطوة 11. انقر فوق تطبيق. تم تكوين إعدادات النطاق الترددي.

تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار

يتم إستخدام صفحة تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار لتكوين عرض نطاق مخرج لكل قائمة انتظار.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر جودة الخدمة > عامة > تشكيل مخرج لكل قائمة انتظار. يتم فتح صفحة تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار:

الخطوة 2. أختر واجهة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة.

الخطوة 3. انقر فوق انتقال لعرض قائمة بالمنافذ أو مجموعات تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 4. انقر زر انتقاء المنفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي تريد تحريرها.

الخطوة 5. انقر فوق تحرير لتكوين الواجهة المحددة. تظهر نافذة تحرير تشكيل المخرج لكل قائمة انتظار.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع الواجهة المطلوبة.

· المنفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ" أختر المنفذ الذي تريد تكوينه. سيؤثر هذا فقط على المنفذ الواحد الذي تم إختياره.

· مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) — من القائمة المنسدلة لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG) أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لتكوينها. سيؤثر هذا على مجموعة المنافذ المحددة في تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 7. حدد تمكين في حقل قائمة الانتظار لتكوين عرض النطاق الترددي لمخرج قائمة الانتظار.

الخطوة 8. إذا تم تمكين حقل قائمة الانتظار، فأدخل الحقول التالية.

· معدل المعلومات الملتزم به (CIR) — النطاق الترددي المسموح به لمخرج الواجهة. تبلغ القيمة الافتراضية 64 كيلوبت في الثانية.

· حجم الاندفاع الملتزم به (CBS) — كمية البيانات التي يمكن إرسالها في دفعة واحدة على الواجهة. القيمة الافتراضية هي 128000 بايت.

الخطوة 9. انقر فوق تطبيق. يتم تكوين تكوين تكوين المخرج لكل إعدادات قائمة الانتظار.