الأهداف

تمتلك المحولات المدارة 200/300 series القدرة على تسجيل مجموعة من الرسائل، تسمى سجلات، والتي توفر معلومات حول أحداث النظام. يقوم المحول بتخزين مجموعتين من السجلات المحلية: قائمة واحدة للأحداث المسجلة المكتوبة على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، والتي يتم مسحها بعد إعادة التشغيل، وملف سجل دوري مكتوب على ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة)، والذي يتم حفظه عند إعادة التشغيل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إرسال هذه السجلات إلى خادم syslog عن بعد حيث يمكن عرضها ومراقبتها بسهولة في شكل فخاخ ورسائل syslog.

توضح هذه المقالة كيفية عرض سجلات النظام وكيفية تكوين السجلات على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· السلسلتان SF/SG 200 و SF/SG 300.

إصدار البرامج

•1.3.0.62

سجلات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

يشرح هذا القسم كيفية الوصول إلى جدول سجل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وخياراته المختلفة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > عرض السجل > ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يتم فتح صفحة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM):

يحتوي جدول سجل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على هذه الحقول:

· فهرس السجل — رقم إدخال السجل.

· وقت السجل — تاريخ ووقت إنشاء السجل.

· الخطورة — خطورة الحدث.

· الوصف — رسالة إعلامية تصف تسجيل الحدث.

خطوة 2. (إختياري) أن يعجز عمل رنين التنبيه، انقر إيقاف إتاحة رموش أيقونة التنبيه.

الخطوة 3. (إختياري) للاطلاع على عدد معين من الإدخالات في جدول سجل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، في القائمة المنسدلة إظهار، أختر عدد الإدخالات التي تريد رؤيتها في الصفحة الواحدة.

الخطوة 4. (إختياري) للاطلاع على الصفحة التالية من الإدخالات في جدول سجل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، انقر فوق الزر التالي.

الخطوة 5. (إختياري) لمسح السجلات في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، انقر فوق مسح السجلات.

سجلات ذاكرة الفلاش

يشرح هذا القسم كيفية الوصول إلى جدول سجل ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) وخياراته المختلفة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > عرض السجل > ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة). تظهر صفحة ذاكرة Flash:

يحتوي جدول سجل ذاكرة Flash على هذه الحقول:

· فهرس السجل — رقم إدخال السجل.

· وقت السجل — تاريخ ووقت إنشاء السجل.

· الخطورة — خطورة الحدث.

· الوصف — رسالة إعلامية تصف تسجيل الحدث.

الخطوة 2. (إختياري) لعرض عدد معين من الإدخالات في جدول سجل ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة)، في القائمة المنسدلة إظهار، أختر عدد الإدخالات التي تريد رؤيتها في كل صفحة.

الخطوة 3. (إختياري) للاطلاع على الصفحة التالية من المدخلات في جدول سجل ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة)، انقر على زر التالي.

الخطوة 4. (إختياري) لمسح السجلات في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، انقر فوق مسح السجلات.

إعداد السجلات

يشرح هذا القسم كيفية تكوين خيارات السجلات المختلفة التي توفرها المحولات المدارة طراز 200/300 Series.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > سجل النظام > إعدادات السجل. تظهر صفحة إعدادات السجل:

الخطوة 2. في حقل التسجيل، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين السجلات.

الخطوة 3. (إختياري) لتمكين مجمع syslog، في حقل مجمع syslog، حدد خانة الاختيار enable. تمكن هذه الميزة السجلات المتطابقة والمتسلسلة من العرض كرسالة واحدة. يتم تضمين عدد مرات تجميع الرسالة في معلومات الرسالة.

الخطوة 4. إذا تم تمكين "مجمع Syslog"، في حقل "الحد الأقصى لوقت التجميع"، فأدخل الفاصل الزمني بالثواني التي يتم فيها تجميع رسائل syslog.

الخطوة 5. تحت تسجيل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وتسجيل ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة)، حدد خانات إختيار الأحداث التي تريد أن يحتفظ المحول بها بسجل. فيما يلي الأحداث التي يمكنك فحصها:

· حالة الطوارئ — النظام غير قابل للاستخدام.

· تنبيه — يلزم القيام بإجراء. يطلب هذا الحدث من المستخدم تنفيذ إجراء محدد على الجهاز فورا

· هام - النظام في حالة حرجة. لهذا الحدث صلة أكثر من حدث خطأ ويجب التحقق منه، وإلا، تعذر على المحول العمل على الإطلاق.

· خطأ — النظام في حالة خطأ. يعمل المحول تحت خطأ، ويعلم المستخدم بموضع إنشاء الخطأ.

· تحذير — حدث تحذير خاص بالنظام. حدث تغيير بالنظام، سواء أكانت الأجهزة أو البرامج، وقد لا تعمل بعض مكونات المحول بشكل صحيح.

· إشعار — يعمل النظام بشكل صحيح، ولكن حدث إشعار للنظام.

· معلومات — يعرض هذا الحدث فقط معلومات حول الأنشطة الموجودة في الجهاز.

· تصحيح الأخطاء — يعرض معلومات تفصيلية حول حدث ما. سيحتفظ هذا الحدث باستمرار بمعلومات حول كل ما يتعلق بأداء المحول.

6. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

خوادم السجل عن بعد

يشرح هذا القسم كيفية إضافة خادم سجل عن بعد إلى المحولات المدارة 200/300 Series.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > سجل النظام > خوادم السجل عن بعد. يتم فتح صفحة خوادم السجل البعيد:

يوضح جدول خادم السجل البعيد جميع خوادم syslog التي تم تكوينها حاليا ويتضمن هذه الحقول:

· خادم السجل — عنوان IP أو اسم المجال لخادم Syslog.

· منفذ UDP — منفذ Syslog Server UDP إلى مكان إرسال السجلات.

· المنشأة — القيمة التي تحدد الجهاز الذي يتم إنشاء السجلات منه.

· الوصف — وصف لخادم Syslog.

· الحد الأدنى من الخطورة — الحد الأدنى لمستوى الخطورة المطلوب لإرسال السجلات إلى الخادم.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة خادم سجل. يظهر الإطار إضافة خادم سجل بعيد.

الخطوة 3. في حقل تعريف الخادم، انقر حسب عنوان IP لإدخال عنوان IP الخاص بالخادم، أو انقر حسب الاسم لإدخال اسم الخادم.

الخطوة 4. في حقل إصدار IP، انقر فوق الإصدار 6 أو الإصدار 4 لإدخال عنوان IP للخادم.

الخطوة 5. إذا تم إختيار الإصدار 6، ففي حقل نوع عنوان IPv6، انقر فوق إرتباط محلي أو عمومي. يحدد عنوان IPv6 المحلي للارتباط بشكل فريد المضيف على إرتباط شبكة واحد، بينما يكون عنوان IPv6 العام مرئيا ويمكن الوصول إليه من الشبكات الأخرى.

الخطوة 6. إذا كان نوع عنوان IPv6 الذي تم إختياره هو Link Local، فاختر الواجهة المحلية المناسبة في القائمة المنسدلة Link Local Interface.

الخطوة 7. في حقل عنوان/اسم IP لخادم السجل، أدخل عنوان IP الخاص بخادم السجل البعيد.

الخطوة 8. في حقل منفذ UDP، أدخل منفذ UDP الذي سيتم إرسال السجلات إليه إلى الخادم البعيد.

الخطوة 9. في القائمة المنسدلة تسهيلات، أختر قيمة التسهيلات التي يتم من خلالها إرسال سجلات النظام إلى الخادم البعيد.

يدخل خطوة 10. (إختياري) أن يدخل وصف حول السجل نادل، في الوصف مجال، الوصف المرغوب.

الخطوة 11. في القائمة المنسدلة الحد الأدنى للخطورة، أختر المستوى الأدنى لرسائل سجل النظام التي سيتم إرسالها إلى الخادم البعيد.

الخطوة 12. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

ملاحظة: لتحرير خادم سجل عن بعد أو حذفه، ارجع إلى القسم تحرير خادم سجل عن بعد.

تحرير خادم سجل بعيد

يشرح هذا القسم كيفية تحرير خادم سجل بعيد.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > سجل النظام > خوادم السجل عن بعد. يتم فتح صفحة خوادم السجل البعيد:

الخطوة 2. لتحرير تكوين خادم سجل بعيد، حدد خانة الاختيار للخادم البعيد الذي ترغب في تحريره.

الخطوة 3. انقر فوق تحرير. تظهر نافذة Edit Remote Log Server.

الخطوة 4. في القائمة المنسدلة Log Server IP Address، أختر عنوان IP متاحا.

الخطوة 5. في حقل منفذ UDP، قم بتغيير رقم منفذ UDP إلى القيمة المطلوبة.

الخطوة 6. في القائمة المنسدلة تسهيلات، قم بتغيير قيمة المرفق إلى القيمة المطلوبة.

الخطوة 7. في حقل الوصف، قم بتغيير الوصف الحالي إلى الوصف المرغوب.

الخطوة 8. في القائمة المنسدلة الحد الأدنى للخطورة، قم بتغيير مستوى الخطورة إلى المستوى المرغوب.

الخطوة 9. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

الخطوة 10. (إختياري) لحذف الخادم البعيد، حدد خانة الاختيار الخاصة بالخادم البعيد الذي ترغب في حذفه وانقر فوق حذف.