الهدف:

يمكن تعيين وقت النظام يدويا بواسطة المستخدم، وبشكل ديناميكي من خادم Unicast/ Multicast/AnyCast لبروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP)، أو المزامنة من الكمبيوتر الذي يشغل واجهة المستخدم الرسومية (GUI). توفر ساعات النظام المتزامنة إطارا مرجعيا لجميع الأجهزة الموجودة على الشبكة. تعد مزامنة وقت الشبكة أمرا بالغ الأهمية لإدارة الشبكات وتأمينها وتصحيح أخطائها. يلعب وقت المزامنة أيضا دورا مهما في أنظمة الملفات المشتركة لأنه يزيل التشويش مع إختلافات الإصدار وأوقات التعديل. يقوم المحول دائما بتكوين الوقت والمنطقة الزمنية وواجهة المستخدم الرسومية (GUI) كجزء من عملية التمهيد.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين إعدادات الوقت على محولات SG200 و SG300 و SG500 لمزامنة وقت الشبكة SNTP.

الأجهزة القابلة للتطبيق:

· المبدلات المدارة القابلة للتجميع سلسلة Cisco Small Business 200

· المبدلات المدارة القابلة للتجميع سلسلة Cisco Small Business 300

· المبدلات المدارة القابلة للتجميع سلسلة Cisco Small Business 500

إصدارات البرامج:

•1.3.0.59

إعداد وقت النظام:

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب. التقصير username "cisco" وال تقصير كلمة "cisco".

الخطوة 2. انتقل إلى إدارة > إعدادات الوقت > وقت النظام. يتم فتح صفحة وقت النظام:

في أعلى الصفحة يتم عرض الحقول التالية:

· الوقت الفعلي (ساكن إستاتيكي) - يعرض الوقت الفعلي على الجهاز. كما يعرض المنطقة الزمنية إذا تم تحديدها.

· آخر خادم تمت مزامنته - يعرض المعلومات من خادم SNTP بما في ذلك عنوان الخادم وحجمه الأساسي ونوعه. إذا لم يتصل جهازك بخادم SNTP يعرض هذا الحقل "غير متزامن".

الخطوة 3. تحت إعدادات مصدر الساعة، انقر خانة الاختيار enable الموجودة على يمين مصدر الساعة الرئيسي (خوادم SNTP).

الخطوة 4. في أسفل صفحة وقت النظام انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات الحالية.

الخطوة 5. انتقل إلى إدارة > إعدادات الوقت > بث SNTP الأحادي. يتم فتح بث SNTP الأحادي:

تعرض هذه الصفحة المعلومات التالية لكل خادم Unicast SNTP:

· خادم SNTP — يحدد عنوان IP لخادم SNTP أو الخادم المفضل أو اسم المضيف الذي يتم إختياره وفقا لمستوى الطبقات الخاص به.

· الفاصل الزمني للاستطلاع — يعرض ما إذا كان الاستقصاء ممكنا أو معطلا.

· معرف مفتاح المصادقة — تعريف المفتاح المستخدم للاتصال بين خادم SNTP والجهاز.

· مستوى الطبقة العليا — المسافة من الساعة المرجعية (يعبر عنها بقيمة رقمية). لا يمكن أن يكون خادم SNTP هو الخادم الأساسي (المستوى الأساسي 1) ما لم يتم تمكين الفاصل الزمني لعملية التحقق.

· الحالة — حالة خادم SNTP. القيم المحتملة هي:

- up — خادم SNTP يعمل حاليا بشكل طبيعي.

- أسفل — خادم SNTP غير متوفر حاليا.

- غير معروف — يتم حاليا البحث عن خادم SNTP بواسطة الجهاز.

- قيد التنفيذ — يحدث عندما لا يكون خادم SNTP موثوقا بشكل كامل بخادم الوقت الخاص به (أي عند تمهيد خادم SNTP أولا).

· الاستجابة الأخيرة — تاريخ ووقت آخر إستجابة تم تلقيها من خادم SNTP هذا.

· الإزاحة — يحدد الإزاحة المتوسطة لساعة الخادم بالنسبة للساعة المحلية (بالمللي ثانية). يحدد المضيف قيمة هذا الإزاحة باستخدام الخوارزمية الموضحة في RFC 2030.

· التأخير — متوسط وقت تأخير الذهاب والعودة للحزم التي تنتقل عبر الشبكة بين الخادم والساعات المحلية (بالمللي ثانية). يحدد المضيف قيمة هذا التأخير باستخدام الخوارزمية الموضحة في RFC 2030.

· المصدر — كيفية تعريف خادم SNTP.

· الواجهة — الواجهة التي يتم تلقي الحزم عليها.

الخطوة 6. في أسفل حقل جدول خادم SNTP للبث الأحادي انقر على إضافة.

الخطوة 7. بعد النقر فوق إضافة، يتم فتح صفحة إضافة خادم SNTP:

الخطوة 8. في حقل تعريف الخادم، حدد بواسطة عنوان IP إذا كان سيتم تعريف خادم SNTP بواسطة عنوان IP الخاص به، أو حسب الاسم إذا كنت تريد تحديد خادم SNTP معروف بالاسم من القائمة. إذا تم تحديد "حسب الاسم"، فقم بالتخطي إلى الخطوة 12.

ملاحظة: لتحديد خادم SNTP معروف جيدا، يجب توصيل الجهاز بالإنترنت وتكوينه لاستخدام خادم DNS أو DHCP لتعريف خادم DNS. (راجع إعدادات DNS)

الخطوة 9. في حقل إصدار IP، حدد إصدار عنوان IP: الإصدار 6 أو الإصدار 4. إذا تم تحديد الإصدار 4، فقم بالتخطي إلى الخطوة 12. يتم تحديد الإصدار 4 بشكل افتراضي.

الخطوة 10. (إختياري) إذا أخترت IPv6، فحدد نوع عنوان IPv6 المجاور لحقل نوع عنوان IPv6. إذا تم تحديد "عمومي"، فقم بالتخطي إلى الخطوة 12.

· Link Local — يحدد عنوان IPv6 البيئات المضيفة على إرتباط شبكة واحد بشكل فريد. يحتوي عنوان الارتباط المحلي على بادئة FE80، وهو غير قابل للتوجيه، ويمكن إستخدامه فقط للاتصال على الشبكة المحلية. يتم دعم عنوان محلي لارتباط واحد فقط. إذا كان هناك عنوان محلي لارتباط على الواجهة، فإن هذا الإدخال يستبدل العنوان في التكوين.

· عمومي — عنوان IPv6 هو نوع IPv6 عالمي للبث الأحادي يكون مرئيا ويمكن الوصول إليه من الشبكات الأخرى.

الخطوة 11. إذا أخترت إرتباط نوع عنوان IPv6 محلي في الخطوة 10، فحدد الواجهة المحلية للارتباط من القائمة.

الخطوة 12. إذا تم تحديد بواسطة عنوان IP في حقل تعريف الخادم، فأدخل عنوان IP لخادم SNTP في حقل عنوان IP لخادم SNTP. يعتمد التنسيق على نوع العنوان المحدد.

إذا تم تحديد بالاسم في حقل تعريف الخادم، فحدد خادم SNTP المطلوب من القائمة المنسدلة لخادم SNTP.

عند تحديد خادم SNTP، إذا أخترت تعريفه باسم المضيف، يتم إعطاء ثلاثة اقتراحات في واجهة المستخدم الرسومية:

- time-a.timefreq.bldrdoc.gov

- time-b.timefreq.bldrdoc.gov

- time-c.timefreq.bldrdoc.gov

الخطوة 13. في حقل الفاصل الزمني للاستطلاع، حدد خانة الاختيار تمكينللسماح بالتحقق من معلومات وقت النظام على خادم SNTP. يتم مسح جميع خوادم SNTP المسجلة للاقتراع، ويتم تحديد الساعة من الخادم بأدنى مستوى مستوى (المسافة من الساعة المرجعية) يمكن الوصول إليه. يعد الخادم ذو المستوى الأقل هو الخادم الأساسي. الخادم صاحب أدنى مستوى بعد ذلك هو خادم ثانوي، وهكذا دواليك. إذا كان الخادم الأساسي معطلا، يقوم الجهاز باستطلاع كافة الخوادم التي تم تمكين إعداد الاستقصاء لها، كما يقوم بتحديد خادم أساسي جديد يحتوي على أقل مستوى.

إذا كنت تريد تمكين مصادقة SNTP، فارجع إلى تمكين مصادقة SNTP على المحولات المدارة من السلاسل 200 و 300 و 500.

الخطوة 14. انقر فوق تطبيق في أسفل الصفحة الحالية للعودة إلى صفحة البث الأحادي ل SNTP.

يجب أن تظهر الصفحة القيم المضبوطة في جدول خادم SNTP للبث الأحادي

الخطوة 15.في حقل البث الأحادي لعميل SNTP، انقر فوق خانة الاختيار تمكين.

الخطوة 16. انقر فوق تطبيق.

الخطوة 17. من هنا، يمكنك النقر فوق حفظ الموجود في الركن العلوي الأيمن من الصفحة، أو فوق إرتباط صفحة نسخ/حفظ التكوين.

الخطوة 18. احفظ التكوين الجاري تشغيله في تكوين بدء التشغيل من خلال إختيار التكوين الجاري تشغيله في حقل اسم الملف المصدر وخيار تكوين بدء التشغيل في حقل اسم الملف الوجهة.

الخطوة 19. في أسفل صفحة نسخ/حفظ التكوين انقر على تطبيق لحفظ إعدادات التكوين.