الهدف

يتم إستخدام الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) الصوتية عندما يتم تخصيص حركة المرور من معدات بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) لشبكة VLAN معينة يتم تكوينها من أجهزة صوتية مثل هواتف IP ونقاط نهاية بروتوكول VoIP وأنظمة الصوت. يمكن للمحول اكتشاف أعضاء المنفذ وإضافتهم تلقائيا إلى شبكة VLAN الصوتية، وتخصيص جودة الخدمة التي تم تكوينها (QoS) للحزم من شبكة VLAN الصوتية. إذا كانت الأجهزة الصوتية في شبكات VLAN الصوتية مختلفة، يلزم توفر موجهات IP لتوفير الاتصال.

تسمح شبكة VLAN الصوتية التلقائية للمحول باكتشاف معلومات شبكة VLAN الصوتية من الأجهزة الأخرى واكتشاف هواتف IP من خلال إعلانات بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (CDP) وبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP). يمكن التعرف بشكل ديناميكي على شبكة VLAN الصوتية التي يستخدمها المحول من الأجهزة الأخرى. يتم إستخدام شبكة VLAN الصوتية التي تنتمي إلى الجهاز صاحب عنوان MAC الأدنى.

إذا تم تمكين وضع AutoVoice VLAN، أستخدم صفحة Auto Voice VLAN لعرض المعلمات العمومية والواجهة ذات الصلة. إذا قمت بإعادة ضبط شبكة VLAN الصوتية التلقائية، فسيتم تعيين شبكة VLAN الصوتية على المحول إلى شبكة VLAN الصوتية الافتراضية وأيضا إعادة تشغيل عمليات اكتشاف ومزامنة على أي محولات في الشبكة مع تمكين شبكة VLAN الصوتية التلقائية.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية إعادة ضبط إعدادات VLAN التلقائية على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx200 Series

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 — SX200، SX300، SX500

- 2.2.5.68 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعادة ضبط إعدادات VLAN التلقائية على محول ما

إعادة تعيين حالة التشغيل

هام: قبل المتابعة مع الخطوات أدناه، تأكد من تكوين شبكات VLAN على المحول. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات VLAN على المحول لديك، انقر هنا للحصول على تعليمات. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات VLAN الصوتية على المحول لديك، انقر هنا.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر متقدم من القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX200 أو SX300 أو SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أخترت VLAN إدارة >صوت VLAN>صوت آلي VLAN.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة حسب المحول الذي لديك. وفي هذا المثال، يتم استخدام المحوّل SG350X.

تظهر كتلة حالة العملية في هذه الصفحة المعلومات حول شبكة VLAN الصوتية الحالية ومصدرها:

- حالة شبكة VLAN الصوتية التلقائية — تعرض ما إذا كان الصوت التلقائي لشبكة VLAN ممكنا.

- معرف شبكة VLAN الصوتية — معرف شبكة VLAN الصوتية الحالية.

- نوع المصدر — يعرض نوع المصدر حيث يتم اكتشاف شبكة VLAN الصوتية بواسطة الجهاز الجذري.

- CoS/802.1p — يعرض قيم CoS/802.1p التي سيتم إستخدامها من قبل LLDP-MED كسياسة شبكة صوتية.

- يعرض DSCP — قيم DSCP التي سيتم إستخدامها من قبل LLDP-MED كسياسة شبكة صوتية.

- عنوان MAC للمحول الجذري — عنوان MAC الخاص بالجهاز الجذري Auto Voice VLAN الذي يكتشف أو يتم تكوينه باستخدام شبكة VLAN الصوتية التي يتم تعلم شبكة VLAN الصوتية منها.

- مفتاح {upper}mac address — أساسي {upper}mac address من الأداة. إذا كان عنوان MAC للمحول هو عنوان MAC للمحول الجذري، فإن الجهاز هو الجهاز الجذري Auto Voice VLAN.

- وقت تغيير معرف شبكة VLAN الصوتية — آخر مرة تم فيها تحديث شبكة VLAN الصوتية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 6.

الخطوة 3. انقر فوق إعادة تشغيل الصوت التلقائي لشبكة VLAN لإعادة ضبط شبكة VLAN الصوتية إلى الإعدادات الافتراضية وإعادة تشغيل اكتشاف شبكة VLAN الصوتية التلقائية على جميع المحولات التي تم تمكين ميزة Auto-Voice-VLAN فيها في شبكة LAN.

الخطوة 4. طقطقة ok أن يباشر.

تحديث جدول المصدر المحلي ل Voice VLAN

يعرض جدول المصدر المحلي لشبكة VLAN الصوتية شبكة VLAN الصوتية التي تم تكوينها على الجهاز، بالإضافة إلى أي تكوين لشبكة VLAN الصوتية يتم الإعلان عنه بواسطة الأجهزة المجاورة المتصلة مباشرة. يحتوي على الحقول التالية:

- الواجهة — يعرض الواجهة التي تم إستلام تكوين شبكة VLAN الصوتية عليها أو تكوينه. إذا ظهرت N/A، فإن التكوين تم إجراؤه على الجهاز نفسه. إذا ظهرت واجهة، فسيتم تلقي تكوين صوت من جار.

- عنوان MAC المصدر — عنوان MAC للاتصالات الموحدة (UC) الذي تم إستلام تكوين الصوت منه.

- نوع المصدر — نوع الاتصالات الموحدة الذي تم تلقي تكوين الصوت منه. تتوفر الخيارات التالية:

- الافتراضي — تكوين شبكة VLAN الصوتية الافتراضية على الجهاز.

- ساكن إستاتيكي — تعريف تكوين شبكة VLAN الصوتية بواسطة المستخدم على الجهاز.

- CDP — تعمل وحدة المعالجة المركزية (UC) التي أعلنت عن تكوين شبكة VLAN الصوتية على تشغيل بروتوكول CDP.

- بروتوكول LLDP — تعمل وحدة التحكم في الشبكة المحلية الظاهرية (UC) المعلن عنها عن تكوين الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) على تشغيل بروتوكول LLDP.

- معرف شبكة VLAN الصوتية — معرف شبكة VLAN الصوتية المعلن عنها أو التي تم تكوينها.

- معرف شبكة VLAN الصوتية — معرف شبكة VLAN الصوتية الحالية.

- COs/802.1p — قيم CoS/802.1p المعلن عنها أو المكونة التي يتم إستخدامها من قبل LLDP-MED كسياسة شبكة صوتية.

- DSCP — قيم DSCP المعلن عنها أو المكونة التي يتم إستخدامها من قبل LLDP-MED كسياسة شبكة صوتية.

- أفضل مصدر محلي — يعرض ما إذا كانت شبكة VLAN الصوتية هذه قد تم إستخدامها بواسطة الجهاز. تتوفر الخيارات التالية:

- نعم — يستخدم الجهاز شبكة VLAN الصوتية هذه للمزامنة مع المحولات الأخرى التي تم تمكين شبكة VLAN بها ميزة الصوت التلقائي. هذه الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) الصوتية هي شبكة VLAN الصوتية للشبكة ما لم يتم اكتشاف شبكة VLAN الصوتية من مصدر أولوية أعلى. مصدر محلي واحد فقط هو أفضل مصدر محلي.

- لا — هذا ليس أفضل مصدر محلي.

الخطوة 5. (إختياري) إذا قمت بتكوين إعدادات شبكة VLAN الصوتية الجديدة، انقر فوق تحديث لتحديث المعلومات الموجودة على الصفحة.

يجب الآن إعادة تعيين إعدادات Auto Voice VLAN على المحول لديك بنجاح.