الهدف

يتم إستخدام بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) للإعلان عن معلومات حول جهاز إلى أجهزة أخرى متصلة. يمكن إرسال المعلومات الاختيارية من خلال حزمة LLDP في شكل قيمة طول النوع (TLV). كلما زادت المعلومات التي تريد تضمينها، زادت TLVs التي تقوم بإضافتها. يتم إرسال معلومات بروتوكول LLDP في وحدة بيانات بروتوكول (PDU). تحتوي كل واجهة يتم إرسال المعلومات عبرها على الحد الأقصى لحجم وحدة بيانات بروتوكول الإنترنت (PDU) التي يمكنها معالجتها. إذا تم تضمين معلومات كثيرة جدا في حزمة LLDP، فيمكنها تجاوز الحد الأقصى لحجم وحدات توزيع الطاقة (PDU).  وهذا يعرف باسم الحمل الزائد لبروتوكول LLDP. يشرح هذا المقال المعلومات المعروضة في صفحة التحميل الزائد لبروتوكول LLDP الخاصة بالمحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

عرض تفاصيل الحمل الزائد لبروتوكول LLDP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > اكتشاف - LLDP > التحميل الزائد ل LLDP. يتم فتح صفحة التحميل الزائد لبروتوكول LLDP:

تعرض هذه الصفحة الحقول التالية لكل منفذ:

· الواجهة — يعرض معرف المنفذ.

· إجمالي (وحدات البايت) — إجمالي عدد وحدات البايت لمعلومات LLDP التي يتم إرسالها عادة في الحزمة.

· يتم تركها لإرسال (وحدات البايت) — إجمالي عدد وحدات البايت المتوفرة التي يمكنها أيضا إرسال معلومات LLDP في حزمة.

· الحالة — تعطي حالة TLVs.

الخطوة 2. حدد واجهة وانقر فوق تفاصيل لعرض تفاصيل التحميل الزائد لمنفذ ما. يظهر نافذة تفاصيل التحميل الزائد لبروتوكول LLDP ويحتوي على المعلومات التالية.

· TLVs إلزامية خاصة ببروتوكول LLDP — هناك ثلاث قيم إلزامية للنوع الطول (TLV) تحتوي على المعلومات الأساسية التي يتم إرسالها بواسطة LLDP.

- الحجم (وحدات البايت) — عدد وحدات البايت اللازمة لإرسال TLVs الإلزامية.

- الحالة — يعرض ما إذا كانت المجموعة الإلزامية من TLVs قد تم إرسالها أو تحميلها بشكل زائد.

· إمكانات بروتوكول LLDP MED — يعد اكتشاف نقطة نهاية الوسائط لبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP MED) بمثابة إضافة إلى بروتوكول LLDP توفر معلومات إضافية غالبا ما يتم إستخدامها لتطبيقات الصوت والفيديو. تتيح إمكانات بروتوكول LLDP MED لنقاط نهاية الوسائط اكتشاف الإمكانات التي تدعمها الأجهزة المتصلة.

- الحجم (بالبايت) — إجمالي حجم بايت حزم إمكانات LLDP MED.

- الحالة — يعرض ما إذا كانت حزم الإمكانيات قد تم إرسالها أو تحميلها بشكل زائد.

· موقع LLDP MED — يمكن للمحول توفير معلومات الموقع لجهاز نقطة نهاية مثل العنوان الفعلي حيث يوجد الجهاز.

- الحجم (بالبايت) — إجمالي حجم حزم مواقع LLDP MED.

- الحالة — يعرض ما إذا كانت حزم المواقع قد تم إرسالها أو تحميلها بشكل زائد.

· سياسة الشبكة LLDP MED — تسمح لكل من المحول وجهاز نقطة النهاية بالإعلان عن تكوينات VLAN وسمات الطبقة 2 والطبقة 3 المقترنة بالتطبيق المحدد على ذلك المنفذ.

- الحجم (بالبايت) — إجمالي حجم بايت حزم سياسات شبكة LLDP MED.

- الحالة — يعرض ما إذا كانت حزم سياسات الشبكة قد تم إرسالها أو تحميلها بشكل زائد.

· طاقة LLDP MED الموسعة عبر MDI — يسمح للمنافذ بالإعلان عن معلومات حول الطاقة الموسعة عبر MDI المتاحة.

- الحجم (وحدات البايت) — إجمالي طاقة LLDP MED الموسعة عبر حجم بايت حزم MDI.

- الحالة — يعرض ما إذا كانت الطاقة الموسعة عبر حزم MDI قد تم إرسالها أو تحميلها بشكل زائد.

· 802. 3 TLVs — تحتوي على معلومات حول شبكة Ethernet LAN.

- الحجم (بالبايت) — إجمالي حجم حزم LLDP MED 802.3 بايت.

- الحالة — يعرض ما إذا كانت 802.3 TLVs تم إرسالها أو تحميلها بشكل زائد.

· بروتوكول LLDP لبروتوكولات TLV الاختيارية — أي بروتوكول LLDP MED TLV غير إلزامي.

- الحجم (بالبايت) — إجمالي حجم وحدات LLDP MED الاختيارية الخاصة بحزم TLVs.

- الحالة — إذا تم إرسال طاقة LLDP MED الموسعة عبر حزم MDI أو إذا تم تحميلها بشكل زائد.

· مخزون LLDP MED — يسمح لنقطة النهاية بإرسال معلومات المخزون حول نفسها إلى المحول.

- الحجم (وحدات البايت) — إجمالي حجم وحدات TLV الخاصة بجرد LLDP MED.

- الحالة — يعرض ما إذا كانت المجموعة الإلزامية من TLVs قد تم إرسالها أو تحميلها بشكل زائد.

· الإجمالي (بالبايت) — إجمالي عدد وحدات البايت في كل حزمة تحتوي على معلومات LLDP.

· يتم تركها للإرسال (بالبايت) — إجمالي عدد وحدات البايت المتوفرة في كل حزمة يمكن أن تحتوي على معلومات LLDP.

الخطوة 3. انقر فوق إغلاق" لإغلاق نافذة تفاصيل التحميل الزائد لبروتوكول LLDP.