الهدف

يسمح RMON بتبادل المراقبة-البيانات بين الأجهزة على الشبكة. يمكنك إنشاء إدخال محفوظات RMON لواجهة لجمع المعلومات حول حركة مرور الشبكة داخل هذه الواجهة. يشرح هذا المقال كيفية تكوين إدخال محفوظات RMON 200/300 Series Managed Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

عرض محفوظات RMON

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > RMON > المحفوظات. يتم فتح صفحة المحفوظات:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لتكوين إدخال جديد في جدول التحكم. تظهر نافذة إضافة محفوظات RMON.

ملاحظة: يعرض إدخال المحفوظات الجديدة عدد إدخال جدول المحفوظات الجديد.

الخطوة 4. انقر فوق زر الاختيار الخاص بأحد الخيارات المتاحة في واجهة المصدر لاختيار الواجهة التي يتم أخذ معلومات RMON منها. الخيارات هي:

· منفذ — يتيح لك هذا الخيار إختيار منفذ معين من القائمة المنسدلة المنافذ.

· مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) — يتيح لك هذا الخيار إختيار مجموعة تجميع إرتباطات معينة (LAG) من القائمة المنسدلة "مجموعة تجميع الارتباطات". وتجمع مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) الواجهات الفردية في إرتباط منطقي واحد، مما يوفر نطاقا تردديا عريضا مجمعا لما يصل إلى ثمانية إرتباطات مادية.

الخطوة 5. أدخل عدد العينات المراد تخزينها في الحقل "العدد الأقصى للنماذج المراد الاحتفاظ بها".

الخطوة 6. أدخل وقت الفاصل الزمني الذي يتم فيه تجميع العينات من الواجهة الموجودة في حقل الفاصل الزمني لأخذ العينات.

الخطوة 7. أدخل اسم المستخدم الذي طلب معلومات RMON في حقل المالك.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

الخطوة 9. (إختياري) لتحرير إدخال في "جدول التحكم في المحفوظات"، حدد خانة الاختيار الخاصة بالإدخال الذي ترغب في تحريره وانقر فوق تحرير.

الخطوة 10. (إختياري) لحذف إدخال في جدول تحكم السيرة، حدد خانة الاختيار للإدخال الذي تريد حذفه وانقر حذف.

جدول المحفوظات

الخطوة 1. انقر فوق جدول المحفوظات لعرض المعلومات التي تم الحصول عليها من إدخال محفوظات RMON للواجهة المحددة. يتم فتح جدول المحفوظات:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار عامل التصفية واختر من القائمة المنسدلة "رقم السيرة" الإدخال الذي ترغب في الحصول على معلومات RMON منه.

الخطوة 3. انقر على انتقال.

الخطوة 4. (إختياري) لبدء بحث جديد، انقر فوق مسح عامل التصفية.

يعرض جدول المحفوظات معلومات RMON التالية لإدخال محفوظات RMON الذي تم إختياره:

· رقم إدخال المحفوظات — عدد إدخال محفوظات RMON الحالي.

· المالك — اسم المالك.

· رقم العينة — رقم العينة لإدخال محفوظات RMON الحالي.

· إسقاط الأحداث — عدد الحزم التي تم إسقاطها لكل عينة من إدخال محفوظات RMON الحالي.

· وحدات البايت المتلقاة — عدد الأنظمة الثمانية المتلقاة لكل عينة من إدخال محفوظات RMON الحالي.

· الحزم المستلمة — عدد الحزم المستلمة لكل عينة من إدخال محفوظات RMON الحالي.

· حزم البث — عدد حزم البث المستخدمة لكل عينة من إدخال محفوظات RMON الحالي.

· حزم البث المتعدد — عدد حزم البث المتعدد المستخدمة لكل عينة من إدخال محفوظات RMON الحالي.

· أخطاء محاذاة CRC — عدد أخطاء التحقق الدوري من التكرار وأخطاء المحاذاة التي حدثت لكل عينة من جدول محفوظات RMON الحالي.

· الحزم الأقل حجما — عدد الحزم التي تحتوي على أقل من 64 ثمانية التي يتم استقبالها لكل عينة من جدول محفوظات RMON الحالي.

· الحزم ذات الحجم الزائد — عدد الحزم التي تحتوي على أكثر من 2000 ثمانية يتم استقبالها لكل عينة من جدول محفوظات RMON الحالي.

· الأجزاء — عدد الحزم التي تحتوي على أقل من 64 ثمانية تم إستلامها دون وحدات بت لتهيئة الإطارات ومع ثمانيات تحقق من الإطارات (FCS) لكل عينة من جدول محفوظات RMON الحالي.

· Jabber — عدد الحزم المتلقاة مع أكثر من 2000 ثمانية بدون وحدات بت إطار ومع أنظمة ثمانية FCS إما ذات عدد FCS سيئ مع عدد متكامل من الأنظمة الثمانية، أو أنظمة ثمانية FCS مع FCS سيئ مع رقم نظام ثماني غير متكامل

· التصادمات — عدد التصادمات التي تم تلقيها لكل عينة من جدول محفوظات RMON الحالي.

· الاستخدام — النسبة المئوية لحركة المرور الحالية مقارنة بالحد الأقصى لحركة المرور التي يمكن للواجهة أن تدعمها.