الأهداف

توفر المحولات المدارة القابلة للتجميع فئة 200/300 خيار عرض إحصائيات قوائم انتظار جودة الخدمة وتكوينها. يمكنك عرض إحصائيات جودة الخدمة لواجهة معينة أو جميع الواجهات على المحول لديك لإدارة إحصائيات قائمة انتظار جودة الخدمة ومراقبة أداء جودة الخدمة على واجهة معينة. توضح هذه المقالة كيفية تكوين إحصائيات قائمة انتظار جودة الخدمة على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين إحصائيات قائمة انتظار جودة الخدمة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر جودة الخدمة > إحصائيات جودة الخدمة > إحصائيات قوائم الانتظار. يتم فتح صفحة إحصائيات قائمة الانتظار:

الخطوة 2. انقر فوق أحد أزرار الاختيار المتوفرة في حقل "معدل التحديث" لتحديث الإحصائيات في صفحة إحصائيات قائمة الانتظار:

· لا يوجد تحديث — لا يقوم بتحديث الإحصائيات.

· 15 ثانية — يحدث الإحصائيات كل 15 ثانية.

· 30 ثانية — يحدث الإحصائيات كل 30 ثانية.

· 60 ثانية — يحدث الإحصائيات كل 60 ثانية.

الخطوة 3. انقر فوق الزر إضافة لتجميع الإحصائيات من منفذ معين. يظهر الإطار إضافة إحصائيات قائمة الانتظار.

الخطوة 4. انقر أحد أزرار الأجهزة اللاسلكية المتاحة في حقل مجموعة العداد لاختيار مجموعة العداد:

· ضبط 1 — يعرض هذا الخيار إحصائيات الواجهات ذات قوائم الانتظار ذات أسبقية إسقاط عالية والتي هي جزء من مجموعة 1.

· ضبط 2 — يعرض هذا الخيار إحصائيات الواجهات ذات قوائم الانتظار ذات أسبقية إسقاط منخفضة والتي هي جزء من مجموعة 2.

الخطوة 5. طقطقت واحد من الخيار يتوفر في القارن مجال أن يختار من أي قارن أنت تريد أن يجمع الإحصاء:

· منفذ — يتيح لك هذا الخيار إختيار منفذ معين من القائمة المنسدلة للمنفذ.

· جميع المنافذ — يعرض هذا الخيار إحصائيات جميع الواجهات.

الخطوة 6. انقر فوق أزرار الانتقاء المتاحة في حقل قائمة الانتظار لاختيار إحصائيات قائمة الانتظار التي تريد عرضها:

· 1 — يعرض هذا الخيار إحصائيات من قائمة الانتظار 1.

· 2 — يعرض هذا الخيار إحصائيات من قائمة الانتظار 2.

· 3 — يعرض هذا الخيار إحصائيات من قائمة الانتظار 3.

· 4 — يعرض هذا الخيار إحصائيات من قائمة الانتظار 4.

· الكل — يعرض هذا الخيار كل إحصائيات قوائم الانتظار.

ملاحظة: ارجع إلى تكوين المقالة لجودة الخدمة (QoS) على المحولات المدارة من السلسلة 200/300 للحصول على مزيد من المعلومات حول قوائم انتظار جودة الخدمة (QoS).

الخطوة 7 انقر أحد أزرار الاختيار المتاحة في حقل أسبقية الإسقاط لتشير إلى الاحتمال المسقط:

· منخفض — يعرض إحصائيات الحزم ذات معدل إسقاط منخفض.

· عالي — يعرض إحصائيات الحزم ذات معدل إسقاط مرتفع.

· الكل — يعرض جميع إحصائيات أسبقية الإسقاط.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

توضح الصورة أدناه التغييرات التي طرأت بعد التكوين الخاص بك.

الخطوة 9. (إختياري) لحذف إحصائيات قائمة الانتظار، حدد خانة الاختيار الخاصة بالإحصائية التي تريد حذفها وانقر فوق حذف.

الخطوة 10. (إختياري) لمسح المعلومات الإحصائية لكل إحصائيات قائمة انتظار تم تكوينها، انقر فوق مسح العدادات.