الهدف

تعطي سجلات النظام معلومات حول الأحداث المختلفة التي تحدث والتي يقوم المحول بحفظها. يمكن إستخدام سجلات النظام في حالة حدوث فشل في المحول، ويمكنك تعقب الأحداث المختلفة في السجلات ومعرفة مكان حدوث الفشل ومتى. توضح هذه المقالة كيفية إدارة سجلات النظام على المحولات المدارة طراز 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

المبدلات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إعداد سجل النظام

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > سجل النظام > إعدادات السجل. تظهر صفحة إعدادات سجلات النظام:

الخطوة 2. في حقل التسجيل، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين سجلات النظام.

الخطوة 3. (إختياري) في حقل "مجمع Syslog"، حدد خانة الاختيار enable لتمكين مجمع syslog. يقوم مجمع Syslog بإضافة رسائل syslog وفخاراتها المتطابقة والمتواصلة وفقا لقيمة الحد الأقصى لوقت التجميع المحددة وإرسالها في رسالة واحدة.

الخطوة 4. إذا تم تمكين مجمع syslog، في حقل الحد الأقصى لوقت التجميع، فأدخل الوقت بالثواني الذي سيجمع فيه مجمع syslog رسائل syslog ليتم إرسالها كرسالة واحدة.

الخطوة 4. يحتفظ المحول بمعلومات حول أحداثه في مكانين: في ذاكرة RAM، وفي ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة). تحت تسجيل ذاكرة RAM وتسجيل ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة)، حدد خانات الاختيار المناسبة على التوالي:

· حالة الطوارئ - النظام غير قابل للاستخدام.

· تنبيه - يلزم إتخاذ إجراء.

· حرجة - النظام في حالة حرجة.

· خطأ — حدث خطأ في النظام.

· تحذير — أدت حالة نظام حالية أو محتملة إلى إنشاء تحذير.

· إشعار — يعمل النظام بشكل صحيح، ولكن تم إنشاء إشعار النظام.

· المعلومات - النظام العام والمعلومات الوظيفية.

· تصحيح الأخطاء — يوفر معلومات تفصيلية للغاية حول أحداث النظام.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

إعداد خوادم السجل البعيدة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > سجل النظام > خوادم السجل عن بعد. يتم فتح صفحة خادم السجل البعيد:

2. انقر فوق إضافة لإعداد خادم سجل بعيد. يظهر الإطار إضافة خادم سجل بعيد.

الخطوة 3. في حقل تعريف الخادم، انقر أحد أزرار الاختيار التالية:

· حسب الاسم — يتم تعريف خادم السجل باسم.

· حسب عنوان IP — يتم تعريف خادم السجل بعنوان IP.

الخطوة 4. في حقل إصدار IP، انقر فوق الإصدار 6 أو الإصدار 4 كنوع عنوان IP لخادم السجل.

الخطوة 5. إذا تم إختيار الإصدار 6 كعنوان IP في الخطوة 4، في نوع عنوان IPv6، انقر فوق أحد أزرار الاختيار التالية:

· إرتباط محلي — عنوان IPv6 الذي يحدد الأجهزة المضيفة فقط على إرتباط شبكة واحد.

· عمومي — عنوان IPv6 يمكن الوصول إليه من شبكات أخرى.

الخطوة 6. إذا تم إختيار Link Local كنوع عنوان IPv6 في الخطوة 5، في القائمة المنسدلة Link Local Interface، أختر الواجهة المناسبة.

الخطوة 7. في حقل عنوان/اسم IP لخادم السجل، أدخل عنوان IP المناسب أو الاسم الذي يعرف خادم السجل.

الخطوة 8. في القائمة المنسدلة تسهيلات، أختر قيمة التسهيلات التي يتم من خلالها إرسال رسائل السجل إلى الخادم البعيد. تشير قيمة المرفق إلى المكان الذي نشأت منه رسالة سجل النظام.

الخطوة 9. (إختياري) في حقل الوصف، أدخل وصفا لخادم السجل.

الخطوة 10. في القائمة المنسدلة الحد الأدنى للخطورة، أختر الحد الأدنى لمستوى خطورة رسائل سجل النظام التي يتم إرسالها إلى الخادم. يشير مستوى الخطورة إلى نوع رسالة السجل.

الخطوة 11. طقطقة يطبق.

الخطوة 12. (إختياري) لتحرير إعدادات خادم السجل البعيد، حدد خانة الاختيار لخادم السجل البعيد وانقر فوق تحرير.

الخطوة 13. (إختياري) لحذف إعدادات خادم سجل بعيد، حدد خانة الاختيار لخادم السجل البعيد وانقر فوق حذف.