الهدف

تتيح أوضاع الوصول إلى الإدارة مثل SSH و Console و telnet و HTTP و HTTPS للمستخدم الوصول إلى الجهاز.  يمكن أن تكون المصادقة مطلوبة من المستخدمين لتحسين الأمان.  يمكن للمحولات المدارة فئة 200 و 300 المصادقة محليا أو على خادم TACACS+ أو RADIUS.  يشرح هذا المستند كيفية تخصيص أسلوب مصادقة على المحولات المدارة فئة 200 و 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

مصادقة الوصول إلى الإدارة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الأمان > مصادقة الوصول إلى الإدارة.  تظهر صفحة مصادقة الوصول للإدارة:

الخطوة 2. أختر نوع التطبيق الذي ترغب في تعيين المصادقة إليه من القائمة المنسدلة التطبيق.  التطبيقات المحتملة هي:

· وحدة التحكم — تتيح لك إدارة المحول باستخدام واجهة وحدة تحكم. يسمح أنت أن يربط إلى المفتاح وأداء بعض تشكيل even if العنوان من المفتاح ليس معروف.

· Telnet — بروتوكول إتصالات قائم على الأحرف يتيح لك الاتصال عن بعد بالمحول عبر شبكة TCP/IP.  لا يوصى باستخدام برنامج Telnet نظرا لعدم وجود تشفير.

· برنامج Telnet الآمن (SSH) — يقوم بأداء نفس الوظائف مثل برنامج Telnet plus Encryption.  يوصى ب SSH للاتصالات البعيدة.

· HTTP — بروتوكول يسمح لك بالوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للمحول.  هذا على النقيض من Telnet و SSH اللذين يستندان إلى موجه الأوامر.

· بروتوكول HTTP الآمن (HTTPS) — يعمل نفس وظائف HTTP مع إضافة الاتصال الآمن.

الخطوة 3. أختر طريقة للمصادقة من قائمة الطرق الاختيارية ثم انقر فوق زر >لنقله إلى قائمة الطرق المحددة. توفر الأساليب المختلفة مستويات مختلفة من التأمين.

ملاحظة: ترتيب تحديد طرق المصادقة هو ترتيب حدوث مصادقة المستخدم.  إذا تم تحديد RADIUS قبل المحلي، فسيحاول الجهاز مصادقة المستخدم بواسطة خادم RADIUS قبل الأسلوب المحلي.

· يعمل بروتوكول RADIUS على تشفير كلمة المرور فقط. توجد المصادقة على خادم RADIUS وتتطلب خادم RADIUS تم تكوينه.

· TACACS+— يقوم TACACS+ بتشفير جميع البيانات أثناء المصادقة.  توجد المصادقة على خادم TACACS+ وتتطلب خادم TACACS+ تم تكوينه.

· none— المصادقة غير مطلوبة للوصول إلى المحول.

· يتم التحقق من معلومات المستخدم المحلي من خلال المعلومات المخزنة على المحول.

الخطوة 4. انقر على تطبيق لحفظ إعدادات المصادقة أو انقر على إلغاء لإلغاء التغييرات.