الهدف

يعد تكوين واجهة إدارة IPv4 مفيدا في إدارة عناوين IP للمحول. يمكن تكوين عنوان IP على منفذ ما أو مجموعة تجميع روابط (LAG) أو شبكة منطقة محلية افتراضية (VLAN) أو خارج النطاق (OOB) أو واجهة إسترجاع.

لإدارة محول SG350XG أو SG550XG من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب أو واجهة سطر الأوامر (CLI)، يجب تحديد عنوان IP الخاص بإدارة جهاز IPv4 على منفذ OOB الخاص بالمحول. يمكن تكوين عنوان IP للجهاز يدويا أو إستقباله تلقائيا من خادم DHCP.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين واجهة إدارة IPv4 (OOB) يدويا على المحول من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

ملاحظة: للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين واجهة إدارة IPv4 على المحول من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، انقر هنا.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350XG Series

- SG550XG Series

إصدار البرامج

- 2.3.0.130

تكوين واجهة إدارة IPv4

هام: عندما يكون المحول في وضع تكديس مع وجود محول الاستعداد، يوصى بتكوين عنوان IP كعنوان ثابت لمنع قطع الاتصال من الشبكة أثناء عملية تبديل نشطة للتجميع. وذلك نظرا لأنه عندما يسيطر المحول الاحتياطي على المكدس، عند إستخدام DHCP، قد يتلقى عنوان IP مختلف عن العنوان الذي تم إستقباله بواسطة الوحدة الأصلية التي تم تمكينها بشكل نشط على المكدس.

تكوين عنوان IPv4 على واجهة OOB

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG550XG 16-Port switch من خلال المنفذ التسلسلي.

الخطوة 2. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG550XG#configure

الخطوة 3. في وضع "التكوين العام"، أدخِل سياق "تكوين الواجهة" من خلال إدخال ما يلي:

SG550XG#interface [interface-id]

- interface-id — يحدد معرف واجهة يتم على أي عناوين IP يتم تعريفها.

ملاحظة: لتكوين واجهة الإدارة، يجب إدخال OOB للواجهة.

الخطوة 4. دخلت العنوان وال يماثل شبكة قناع من القارن:

ملاحظة: في هذا المثال، عنوان IP الذي تم تكوينه هو 192.168.100.2 مع 255.255.255.0 كقناع شبكة فرعية.

إذا كنت تستخدم برنامج Telnet أو بروتوكول طبقة الأمان (SSH)، فسيتم إغلاق جلسة العمل تلقائيا وسيفقد الاتصال. سيقوم المحول بتطبيق عنوان IP للإدارة الجديدة على المنفذ OOB. يمكنك التخطي للوصول إلى واجهة إدارة IPv4.

يدخل خطوة 5. (إختياري) النهاية أمر أن يذهب إلى الخلف إلى الذو امتياز EXEC سياق، التالي:

SG550XG#end

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين عناوين واجهة إدارة IPv4 بنجاح على المحول الخاص بك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

عرض واجهات IPv4 لشبكة VLAN

الخطوة 1. لعرض حالة قابلية الاستخدام لواجهات IP التي تم تكوينها، أدخل ما يلي:

SG550XG#show ip interface [interface-id]

- interface-id — معرف الواجهة الذي يتم تحديد عناوين IP عليه.

يحتوي جدول واجهة IPv4 على المعلومات التالية:

- عنوان IP — الوحدة أو الواجهة التي يتم تحديد عنوان IP لها. كما يمكن أن يكون هذا واجهة إسترجاع.

- I/F — اسم الواجهة المحددة.

- حالة I/F: admin/oper — يعرض الحالة الإدارية والتشغيلية للواجهة.

- النوع — نوع عنوان IP. الخيارات المتاحة هي:

- DHCP — مستلم من خادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP).

- ثابتة — تم إدخالها يدويا. الواجهات الثابتة هي واجهات غير DHCP يتم إنشاؤها بواسطة المستخدم.

- الافتراضي — العنوان الافتراضي الموجود على الجهاز بشكل افتراضي، قبل إجراء أي تكوينات.

- بث موجه — حالة ترجمة بث موجه إلى عمليات بث فعلية على الواجهة.

- PREC — الحالة إذا كانت أسبقية المصدر مدعومة على الواجهة.

- إعادة التوجيه — حالة الواجهة لإرسال رسائل إعادة توجيه بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) لإعادة إرسال حزمة من خلال الواجهة نفسها التي تم تلقي الحزمة عليها.

- الحالة — نتائج التحقق من تكرار عنوان IP.

- مؤقت — لا توجد نتيجة نهائية للتحقق من إزدواج عنوان IP.

- صحيح — اكتمل التحقق من تصادم عنوان IP، ولم يتم الكشف عن تصادم عنوان IP.

- مكرر صالح — تم إكمال التحقق من تكرار عنوان IP، وتم الكشف عن عنوان IP مكرر.

- مكرر — تم الكشف عن عنوان IP مكرر لعنوان IP الافتراضي.

- متأخر — يتم تأخير تعيين عنوان IP لمدة 60 ثانية إذا تم تمكين عميل DHCP عند بدء التشغيل لمنح الوقت لاكتشاف عنوان DHCP.

- غير مستلمة — ذات صلة فقط بعنوان DHCP. عندما يبدأ عميل DCHP عملية اكتشاف، فإنه يعين عنوان IP وهمي 0.0.0 قبل الحصول على العنوان الحقيقي. يشتمل هذا العنوان الأجوف على حالة "لم يتم الاستلام".

الخطوة 2. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

SG550XG#copy config config

الخطوة 3. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

يجب أن تكون قد عرضت الآن تفاصيل واجهة إدارة IP على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

الوصول إلى واجهة إدارة IPv4

الخطوة 1. للوصول إلى CLI الخاص بواجهة المحول التي تم تكوينها، أدخل عنوان IP في العميل الذي تستخدمه. في هذا المثال، يتم إستخدام PuTTY.

ملاحظة: تأكد من توصيل الكمبيوتر على شبكة VLAN نفسها الخاصة بواجهة المحول. في هذا المثال، يتم إدخال 192.168.100.2.

ال CLI من المفتاح سوفت كنت يمكن الوصول.

يدخل خطوة 2. (إختياري) أن ينفذ الأداة المساعدة المستندة إلى الويب من القارن، العنوان على متصفح الويب الخاص بك. في هذا المثال، يتم إدخال 192.168.100.2.

يجب أن تكون قد تمكنت الآن من الوصول بنجاح إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) أو الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول باستخدام عنوان واجهة إدارة IPv4.