التاريخ المحدد

11 يناير، 2017 م

تاريخ الحل

5 يونيو، 2017 م

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG550XG

2.2.5.68

2.3.0.130

وصف المشكلة

إذا علمت بشبكة منطقة محلية ظاهرية جديدة (VLAN) أكبر من 1024 من خلال بروتوكول اكتشاف الخدمات الصوتية (VSDP)، فسيتم إزالة جميع شبكات VLAN الموجودة من التكوين الجاري. عندما يحدث ذلك، لا تزال شبكات VLAN الموجودة صالحة ولكن لن يعرض إدخال الأمر show running-config هذه الشبكات.

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى إصدار البرنامج الثابت 2.3.0.130.