الهدف

البرنامج الثابت هو البرنامج الذي يتحكم في تشغيل المحول ووظائفه. وهي مجموعة من البرامج والأجهزة التي تحتوي على رمز البرنامج والبيانات المخزنة فيها لكي يعمل الجهاز.

تؤدي ترقية البرنامج الثابت إلى تحسين أداء الجهاز، مما قد يوفر أمانا محسنا وميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء. تكون هذه العملية ضرورية أيضا إذا واجهت التالي:

- انقطاع الشبكة المتكرر أو الاتصال المتقطع باستخدام المحول

- اتصال بطيء

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية ترقية البرنامج الثابت على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.2.0.66

ترقية البرامج الثابتة في المحول

ترقية البرنامج الثابت

هام: قبل المتابعة، تأكد من تنزيل أحدث البرامج الثابتة للمحول الخاص بك أولا من موقع Cisco على الويب. بمجرد فتح هذه الصفحة، اكتب اسم المنتج للمحول. على سبيل المثال، SF250. من هناك، حدد النموذج المحدد الذي لديك. حدد إرتباط البرنامج الثابت وقم بتنزيله. وكبديل، يمكنك اتباع الخطوات في كيفية تنزيل البرامج الثابتة وترقيتها على أي جهاز.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول واختر إدارة > إدارة الملفات > عمليات البرامج الثابتة.

الخطوة 2. انقر فوق زر راديو تحديث البرامج الثابتة ليكون هو "نوع العملية".

الخطوة 3. انقر فوق زر الخيار HTTP/HTTPS كطريقة نسخ.

ملاحظة: أختر USB إذا كنت ترغب في نقل البرامج الثابتة إلى المحول باستخدام محرك أقراص فلاش يعمل عبر منفذ USB.

الخطوة 4. للحصول على اسم الملف، انقر فوق إختيار ملف وحدد موقع ملف البرامج الثابتة التي تم تنزيلها مسبقا من الكمبيوتر الخاص بك.

الخطوة 5. أختر الملف ثم انقر فوق فتح.

الخطوة 6. طقطقة يطبق.

سيظهر بعد ذلك شريط التقدم الذي يظهر تقدم عملية الترقية.

عند إتمام العملية، يختفي شريط التقدم ثم تشير الشاشة مع علامة إختيار إلى أن عملية الترقية ناجحة.

أعد تمهيد المحول

لتطبيق إصدار البرنامج الثابت الذي تمت ترقيته، يجب إعادة تمهيد المحول.

الخطوة 1. أختر إدارة > إعادة التمهيد.

الخطوة 2. طقطقة فوري.

الخطوة 3. (إختياري) حدد خانة الاختيار مسح ملف تكوين بدء التشغيل لحذف تكوين بدء التشغيل بمجرد إعادة تمهيد المحول. مع تحديد هذا الخيار، يقوم المحول بشكل أساسي بإعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية لأنه سيتم حذف كل من تكوينات التشغيل والتشغيل عند إعادة التمهيد.

الخطوة 4. طقطقة reboot.

سيقوم المحول بعد ذلك بإعادة التمهيد. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

التحقق من البرنامج الثابت الجديد

للتحقق مما إذا كان قد تم ترقية البرنامج الثابت الجديد بنجاح:

الخطوة 1. أختر إدارة > إدارة الملفات > عمليات البرامج الثابتة.

الخطوة 2. تحقق من منطقة إصدار البرنامج الثابت النشط للتحقق مما إذا كان قد تم تحميل البرنامج الثابت المحدث بنجاح إلى المحول.

يجب عليك الآن ترقية البرنامج الثابت للمحول لديك بنجاح.