جدول المحتويات

- الترقيم الثابت أو تعيين معرف الوحدة اليدوي

- الإعداد الأولي

- تعديل تعيين معرف الوحدة

الهدف

بعد إعداد مخطط مكدس، يتم تعيين معرف فريد لكل وحدة في مكدس يدويا أو تلقائيا. الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تعيين معرفات وحدة المكدس يدويا لمحولات SG350XG أو SG550XG Series. من أجل عرض توضيحي كامل للترقيم الثابت، يرجى عرض الفيديو التالي:

للحصول على معلومات حول تعيين المعرف التلقائي، يرجى الرجوع إلى مقالة الترقيم التلقائي.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

جار التحميل...

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350XG

- SG550XG

إصدار البرامج

- v2.1.0.46

الترقيم الثابت أو تعيين معرف الوحدة اليدوي

باستخدام الترقيم الثابت، يمكنك تعريف معرف وحدة كل جهاز يدويا، مما يتيح لك تحديد الوحدات الأساسية الأولية، والوحدات الاحتياطية، والوحدات الأعضاء.

إعداد أولي

لهذا العرض التوضيحي، سنقوم بتوصيل أربعة محولات SG550XG في مخطط سلسلة. للحصول على معلومات تفصيلية حول كيفية إعداد مخطط سلسلة، يرجى الرجوع إلى طبولوجيا الحلقة والسلسلة.

الخطوة 1. بمجرد توصيل أجهزتك فعليا في مخطط سلسلة، قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لكل محول وانتقل إلى إدارة > إدارة المكدس لتكوين منافذ المكدس بشكل مناسب.

الخطوة 2. في القائمة المنسدلة معرف الوحدة بعد إعادة تعيين عدد صحيح من 1 إلى 8 لتعيين معرف وحدة بشكل فريد لكل محول.

ملاحظة: ستحتاج إلى تعيين معرف وحدة من 1 إلى واحد من المحولات لتعيين مكدس أساسي للمكدس الوظيفي.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق وإعادة التشغيل لحفظ التغييرات لكل محول. ستفتح نافذة تأكيد تسأل عما إذا كنت ترغب في المتابعة. انقر فوق موافق وسيتم إعادة تشغيل الجهاز.

ملاحظة: بعد تطبيق التغييرات وإعادة ضبط كل جهاز، يمكنك مراقبة تعيين المعرف الناجح بالنظر إلى مؤشر LED لمعرف المكدس على كل محول. إذا قمت بتعيين معرف أكبر من 4، ستضيء مؤشرات LED المتعددة وسيشير مجموعها إلى معرف وحدة المحول.

تعديل تعيين معرف الوحدة

الخطوة 1. بعد أن تنتهي جميع المحولات من إعادة التشغيل وتصبح مكدس، قم بتسجيل الدخول في الأداة المساعدة لتكوين الويب لمدير المكدس وانتقل إلى إدارة > إدارة المكدس.

يوضح قسم طريقة عرض مخطط المكدس مخطط المكدس الحالي لديك وتكوينه الثابت للترقيم. يمكنك تحديد كل محول فردي وتحرير معرف الوحدة الخاص به.

الخطوة 2 (اختيارية). حدد المحول الذي تريد تعديله. في القائمة المنسدلة بعد إعادة تعيين معرف الوحدة، أختر عددا صحيحا جديدا لتعيينه كمعرف الوحدة للمحول.

ملاحظة: قد يتطلب تغيير معرف وحدة محول ما تغيير معرف وحدة محول آخر في المكدس لتجنب الترقيم المتكرر.

الخطوة 3 (اختيارية). انقر فوق تطبيق وإعادة تمهيد لحفظ أي تغييرات قمت بها على تكوين الترقيم الثابت الخاص بك. سيظهر الترقيم المحدث وتهيئة المكدس في صفحة إدارة المكدس بعد إعادة تعيين الأجهزة.

القرار

يمنحك الترقيم الثابت التحكم في تكوين المكدس الخاص بك عن طريق السماح لك باختيار معرفات الوحدة لكل محول. ونتيجة لذلك، يمكنك بسهولة تعديل مخطط المكدس وتحديد الوحدات الأساسية للمكدس ونسخه إحتياطيا وعتاده. بعد إعداد المكدس بشكل فعلي، يمكنك الوصول إلى كل صفحة إدارة مكدس وحدات وتعيين رقم معرف الوحدة الفريد الخاص بها.