جدول المحتويات

- النسخ الاحتياطي الأساسي

- الفشل الأساسي/تحويل النسخ الاحتياطي

- التعامل مع الوحدة العضو

- إعادة توصيل الوحدة الأساسية الأصلية بعد تجاوز الفشل

الهدف

لكي يتم تشغيل المكدس، يجب أن يكون لديه وحدة أساسية. الوحدة الأساسية هي الوحدة النشطة التي تعالج تكوين المكدس، بينما تتولى الوحدات الأخرى دور العضو. بالإضافة إلى ذلك، تتولى وحدة داخل المكدس أيضا دور النسخ الاحتياطي الأساسي، في حالة فشل الوحدة الأساسية.

الهدف من هذا المستند هو فهم حالات فشل الوحدات في مكدس وما ينتج عنها من عملية النسخ الاحتياطي الأساسية على المحولات المدارة من السلسلة SG550XG و SG350XG.

للحصول على عرض كامل الطول حول "النسخ الاحتياطي الأساسي"، انقر هنا لعرض الفيديو.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG550XG

- SG350XG

إصدار البرامج

- V2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG

النسخ الاحتياطي الأساسي

الفشل الأساسي/تحويل النسخ الاحتياطي

لنفترض أن المكدس في مخطط حلقة، مع الوحدة 1 كوحدة أساسية، والوحدة 2 كدعم أساسي، والوحدتان 3 و 4 كوحدات أعضاء. وإذا تم فصل الأساسي في جميع النقاط عن مخطط الحلقة أو السلسلة، فستضطلع الوحدة 2 بالدور الأساسي الجديد.

تسمى هذه العملية الخاصة بتولي وحدة النسخ الاحتياطي الدور الأساسي عملية تحويل. وعندما يحدث التحويل، تصبح وحدة النسخ الاحتياطي هي الوحدة الأساسية، ويتم تهيئة جميع العمليات والبروتوكولات الخاصة بها لتحمل مسؤولية المكدس بالكامل. ونتيجة لذلك، لا توجد أي حركة مرور يتم إرسالها إلى هذه الوحدة بشكل مؤقت، ومع ذلك، تظل الوحدات الأعضاء نشطة.

التعامل مع الوحدة العضو

عندما تصبح وحدة النسخ الاحتياطي هي الوحدة الأساسية، تظل وحدات الأعضاء النشطة نشطة وتستمر في إعادة توجيه الحزم استنادا إلى التكوين من الأساسي الأصلي، مما يقلل من انقطاع حركة مرور البيانات. بمجرد أن تنتهي وحدة النسخ الاحتياطي من الانتقال إلى الحالة الأساسية، تقوم بتهيئة وحدات الأعضاء واحدة في كل مرة عن طريق إعادة تعيين تكوين وحدة العضو إلى الوضع الافتراضي. وهذا يساعد على منع أي تكوينات غير صحيحة من الوحدة الأساسية الجديدة.

إعادة توصيل الوحدة الأساسية الأصلية بعد تجاوز الفشل

بعد التحويل، يمكن أن يقوم الأساسي الأصلي بإعادة الاتصال بالمكدس واستئناف دوره السابق، مما يؤدي إلى إعادة تمهيد الأساسي الجديد ليصبح النسخة الاحتياطية مرة أخرى.

القرار

تعد عملية النسخ الاحتياطي الأساسية طريقة فعالة لاستمرار عمل المكدس بشكل طبيعي في حالة فشل الوحدة. وفي حالة فشل الوحدة الأساسية، تضطلع وحدة النسخ الاحتياطي بالدور الرئيسي وتستمر في العمل كوحدة أساسية. يمنع هذا switchover فشل الأساسي من التسبب في فشل المكدس بالكامل. كما يمكن إعادة توصيل الوحدة الأساسية الأصلية لتصبح الوحدة الأساسية مرة أخرى، بينما يمكن للوحدة الأساسية للنسخ الاحتياطي إستئناف دورها الأصلي أيضا. وهذا يسمح بتغييرات سهلة للمخطط داخل المكدس، دون مقاطعة بقية الوحدات الأعضاء.