الهدف

الهدف من هذا المستند هو توفير فهم عمل لمعرف المنتج (PID) لمحول Cisco معين.

- عرض جهاز فك تشفير معرف الموجه

- عرض جهاز فك تشفير PID لنقطة الوصول اللاسلكية

جهاز فك الترميز

عرض نموذج جدول الرسم

الجداول

الجدول 1 - إمكانات المنافذ

الجدول 2 - لاحقة التوصيل بالطاقة

لاحقة

نوع قابس الطاقة

البلدان القابلة للتطبيق على

عرعر

النوع الأول

الأرجنتين

ك

النوع C، النوع E (طاقة عالية)

أجزاء من آسيا

أو

النوع الأول

أستراليا ونيوزيلندا

بي آر

النوع C، النوع E (طاقة عالية)

البرازيل

سي إن

النوع A والنوع I (الطاقة العالية)

الصين

الاتحاد الأوروبي

النوع C، النوع E (طاقة عالية)

أوروبا (باستثناء المملكة المتحدة وأيرلندا)، وأجزاء من آسيا وأفريقيا

G5

النوع C، النوع G (الطاقة العالية)

أوروبا، أجزاء من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا

في

النوع C، النوع D (الطاقة العالية)

الهند

JP

النوع أ، النوع ب (الطاقة العالية)

اليابان

كيه آر

النوع C، النوع F (الطاقة العالية)

كوريا

غير موجود

النوع أ، النوع ب (الطاقة العالية)

الأمريكتين، تايوان

وحدة معالجة

النوع C، النوع F (الطاقة العالية)

روسيا

س.ج

النوع G

سنغافورة

المملكة المتحدة

النوع G

المملكة المتحدة، أيرلندا، أجزاء من آسيا، الشرق الأوسط، أفريقيا