التاريخ المحدد

23 مايو 2017

تاريخ الحل

8 سبتمبر، 2017 م

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350X

2.2.0.x

2.3.5.63

وصف المشكلة

في بعض الحالات، إذا تم تغيير إعداد معرف الوحدة لوحدة في مكدس من معرف مجموعة إلى معرف تلقائي، لا ينضم الجهاز إلى المكدس بعد إعادة التحميل.

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى إصدار البرنامج الثابت 2.3.5.63. للترقية، انقر هنا للحصول على تعليمات.