التاريخ المحدد

23 مايو 2017

تاريخ الحل

8 سبتمبر، 2017 م

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350XG و SX550X

2.2.0.x

2.3.0.130

وصف المشكلة

بعد تحويل وحدة من وضع الاستعداد إلى وضع التشغيل النشط (أساسي)، لا تكتشف واجهة USB الموجودة على المحول عند إدخال محرك أقراص محمول USB (قرص على مفتاح).

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى إصدار البرنامج الثابت 2.3.0.130. للترقية، انقر هنا للحصول على تعليمات.