التاريخ المحدد

26 مايو 2017

تاريخ الحل

8 سبتمبر، 2017 م

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350X

2.2.0.x

2.3.5.63

SG550XG

2.3.0.130

2.3.5.63

وصف المشكلة

في بعض الحالات، قد لا تقوم الوحدة بإعادة الانضمام إلى مكدس بعد التحويل النشط (من النشط الأصلي إلى الاستعداد) أو عندما يتم قطع اتصال الوحدة ثم إعادة إتصالها بالمكدس.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى إصدار البرنامج الثابت 2.3.5.63. للترقية، انقر هنا للحصول على تعليمات.

حقوق النشر © لعام 2017 لشركة Cisco Systems، Inc. جميع الحقوق محفوظة.