التاريخ المحدد

23 مايو 2017

تاريخ الحل

30 مارس، 2018 م

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

SG350X

2.2.0.x

وصف المشكلة

يحد تنظيم حركة بيانات الخروج على واجهات وصلات جهاز XG حركة المرور إلى 80 كيلوبت/ثانية، حتى إذا قمت بتكوين معدل أقل.

الحل

أستخدم قيمة تشكيل مخرج أعلى من 80 كيلوبت/ثانية.

حقوق النشر © لعام 2017 لشركة Cisco Systems، Inc. جميع الحقوق محفوظة.