التاريخ المحدد

23 مايو 2017

تاريخ الحل

30 مارس، 2018 م

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

SG350X

2.2.0.x

وصف المشكلة

لا تتم إعادة توجيه حركة مرور النفق 6to4 في معدل الخط عندما يكون منفذ النفق الصادر شنطة أو علامة تمييز عامة.

الحل

قم بتكوين منفذ النفق كمنفذ وصول أو بدون محول. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول وانتقل إلى إدارة VLAN > إعدادات الواجهة.

الخطوة 2. تحت القارن عملية إعداد طاولة، طقطقت على زر لاسلكي من النفق ميناء وبعد ذلك طقطقت يحرر.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار GE46.

الخطوة 3. في نافذة "تحرير إعدادات الواجهة"، تحقق من أن الواجهة المميزة هي التي إخترتها في الصفحة السابقة. وإلا، أختر الواجهة الصحيحة من القائمة المنسدلة.

الخطوة 4. طقطقت ال access لاسلكي زر في القارن VLAN أسلوب أن يجعل الميناء منفذ منفذ.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

يظهر الآن وضع VLAN للواجهة الخاص بالمنفذ المختار الوصول ضمن جدول إعدادات الواجهة.

الخطوة 6. انقر زر الوميض   لحفظ الإعدادات بشكل نهائي.

حقوق النشر © لعام 2017 لشركة Cisco Systems، Inc. جميع الحقوق محفوظة.