التاريخ المحدد

23 مايو 2017

تاريخ الحل

غير متوفر

المنتج المتأثر

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

SG350XG

2.2.0.x

وصف المشكلة

لا تعمل بعض الوظائف في الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول عند إستخدام متصفح Apple Safari. هذه الوظائف في الأداة المساعدة التي لا تستجيب تتضمن زري إعادة التشغيل وتسجيل الخروج، بالإضافة إلى زر إيقاف لتحديد موقع صفحة الجهاز.

الحل

أستخدم مستعرضات أخرى مثل Google Chrome أو Mozilla Firefox أو Microsoft Edge.