التاريخ المحدد

19 أغسطس، 2016 م

تاريخ الحل

5 يونيو، 2017 م

المنتج المتأثر

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

وصف المشكلة

في بعض الحالات، إذا قام المحول بتكوين تكوينات خدمة طلب اتصال المستخدم البعيد (RADIUS) وفقا لمعيار 802.1X أو المصادقة عن بعد من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) أو عبر الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، فقد يفشل العرض أو التكوين عبر التحكم في تفويض الأجهزة (DAC).

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى إصدار البرنامج الثابت 2.3.0.130. للترقية، انقر هنا للحصول على تعليمات.