التاريخ المحدد

23 مايو 2017

تاريخ الحل

12 يونيو، 2017 م

المنتج المتأثر

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.66

وصف المشكلة

لم يتم تحديث عدادات إحصائيات قائمة الانتظار بشكل صحيح. يتم حساب حجم الحزمة بناء على حجم الحزمة على المدخل على الرغم من أن الإحصائيات هي إحصائيات مخرج.

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى الإصدار 2.2.0.66 من البرنامج الثابت. للترقية، انقر هنا للحصول على تعليمات.