التاريخ المحدد

23 مايو 2017

تاريخ الحل

12 يونيو، 2017 م

المنتج المتأثر

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350XG-2F10

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24F

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24T

2.2.0.x

2.2.0.66

وصف المشكلة

قد يعرض الأمر show queue statistics معلومات غير صحيحة على عدد الحزم ووحدات البايت. يحدث هذا بين أجهزة SG350XG ذات أقل من 48 منفذا.

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى الإصدار 2.2.0.66 من البرنامج الثابت. للترقية، انقر هنا للحصول على تعليمات.